Doel

Met het Remote Access Protocol kan de beheerder de RV315W-configuratie beheren via externe toegang. De twee toegangsprotocollen zijn HTTP en HTTPS. HyperText Transfer Protocol (HTTP) wordt gebruikt om toegang tot informatie te krijgen en het via internet te distribueren met behulp van de verbinding die de server en de host opzetten. HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) wordt ook gebruikt om informatie via internet te benaderen en te verspreiden, maar met het voordeel van een beveiligingslaag. Deze veiligheidslaag geeft de host en de server bescherming tegen aanvallen. Deze externe toegangsprotocollen worden gebruikt om het gegevensverkeer via de WAN-interface te besturen.Dit artikel legt uit hoe u de protocollen voor externe toegang op de RV315W VPN-router configureren.

Opmerking: Om vertrouwde externe hosts die toegang tot het apparaat hebben, te configureren verwijst u naar het artikel, Trusted Remote Hosts op RV315W VPN-routers.

Toepassbaar apparaat

・ RV315W

Softwareversie

•1.01.03

Remote-toegangsprotocollen en -poorten

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies systeembeheer > Afstandsbeheer > Protocol voor externe toegang. De pagina Remote Access Protocol en poorten wordt geopend:

Stap 2. Klik in het veld HTTP op de radioknop Enable om de RV315W extern te bereiken via het gebruik van HTTP. De gebruikers hebben slechts toegang tot het apparaat met de methode van het HTTP van het vergadertoegangsprofiel.

Stap 3. Voer in het veld HTTP Luister Port Number de poort in die door HTTP wordt gebruikt om op afstand toegang tot de RV315W te krijgen.

Stap 4. Klik in het veld HTTPS op de knop radio inschakelen om toegang tot de RV315W mogelijk te maken door gebruik van HTTPS. De gebruikers hebben alleen toegang tot het apparaat met HTTPS-toegangsprofielmethode.

Stap 5. Voer in het veld HTTPS, luister naar poortnummer, de poort in die door HTTPS wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot de RV315W.

Stap 6. Klik op Opslaan.