Doel

Als u de router opnieuw start of opnieuw instelt, wordt deze opnieuw ingeschakeld. De configuratie van sommige instellingen op de router kan een herstart vereisen om van kracht te worden. Logs die zijn opgeslagen in het vluchtige geheugen worden na het herstarten verwijderd. Dit artikel legt uit hoe u een herstart op de RV315W VPN-router kunt uitvoeren via het web-configuratieprogramma.

Toepassbaar apparaat

・ RV315W

Softwareversie

•1.01.03

Restart via Web Configuration Utility

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Systeembeheer > Restart. De pagina Herstart wordt geopend:

Stap 2. Klik op de knop Herstart om het systeem opnieuw te starten. Er verschijnt een waarschuwingsvenster.

Stap 3. Klik op OK.

Opmerking: Dit proces kan een paar minuten duren. Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt de pagina Aanmelden geopend.