Doel

Een Virtual Private Network (VPN) is een netwerk dat connectiviteit tussen twee externe netwerken biedt via een tunnelverbinding. De VPN-tunnel kapselt de gegevens in, voert de gegevens naar de bestemming uit en kapselt vervolgens de gegevens voor de ontvanger uit. De pagina VPN Client Connection Status geeft de VPN-clients weer die op de router zijn geconfigureerd en hun verbindingsstatus. Dit artikel legt uit hoe de status van de VPN-tunnelklanten op de RV110W wordt bekeken.

Toepassbaar apparaat

・ RV110W

Softwareversie

•1.2.0.9

VPN-clientverbindingsstatus

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status > VPN-status. De VPN-status wordt geopend:

De volgende informatie wordt weergegeven in de tabel met de VPN-gebruikersverbindingsstatus:

・ Gebruikersnaam - Hier wordt de naam van de gebruiker van de VPN-tunnel weergegeven.

・ Remote IP — Hiermee geeft u het externe IP-adres van de VPN-tunnel weer.

・ Status — Hiermee geeft u de huidige status van de VPN-client weer. Er zijn twee statussen:

- Online — Geeft aan dat de VPN-tunnel is opgezet en dat er een verbinding is.

- Offline - Geeft aan dat de VPN-tunnel niet is aangesloten of dat de verbinding is mislukt.

・ Begintijd - Hiermee wordt het tijdstip weergegeven waarop de VPN-gebruiker de verbinding is gestart.

・ Eindtijd - Hiermee wordt het tijdstip weergegeven waarop de VPN-gebruiker de verbinding heeft beëindigd.

・ Duur — Hiermee wordt aangegeven hoeveel tijd de VPN-gebruiker de tunnel in seconden heeft gebruikt.

・ Protocol — Hiermee wordt het protocol weergegeven dat de gebruiker heeft gebruikt om de verbinding met de VPN-tunnel op te zetten. Er zijn twee mogelijke opties, QuickVPN en Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).

Stap 2. (Optioneel) Klik op Koppelen om een gebruiker los te koppelen van de VPN-tunnel.