Doel

De back-up van een configuratie van een bepaald apparaat wordt uitgevoerd om de huidige instellingen op te slaan en na een upgrade te implementeren. De back-upconfiguraties en -instellingen kunnen op ieder moment worden hersteld. Dit artikel legt uit hoe u een back-up kunt maken van de configuratie op de CVR100W VPN-router en hoe u deze kunt herstellen.

Toepassbaar apparaat

・ CVR100W

Softwareversie

•1.0.0.19

Configuratie back-up / herstellen

Back-upconfiguratie

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Beheer > Backup / Restore Settings. De pagina Terug / herstellen wordt geopend:

Stap 2. Klik op Backup Configuration om alle huidige instellingen en configuratie op het apparaat op te slaan.

Stap 3. Kies een locatie en bewaar het back-upconfiguratiebestand in uw computer.

Configuratie terugzetten

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Beheer > Backup / Restore Settings. De pagina Terug / herstellen wordt geopend:

Stap 2. Klik op Bladeren om het configuratiebestand op uw computer te vinden en op het apparaat toe te passen.

Stap 3. Klik op Restore Configuration om de terugzetbewerking te starten. Na de bewerking wordt het gespecificeerde configuratiebestand in de router hersteld.

Opmerking: Nadat u op Configuratie herstellen klikt, herstart de router.