Doel

Quality of Service (QoS) is een groep functies die wordt gebruikt om netwerkverkeer efficiënt te beheren. Prioriteitswachtrij is een QoS-techniek waarmee pakketten in wachtrijen worden geplaatst op basis van de prioriteit van het pakket. CVR100W ondersteunt vier wachtrijen voor elke fysieke poort op het apparaat. Wachtrij vier heeft de hoogste prioriteit, terwijl rij één de laagste heeft. De router stuurt al verkeer van de hogere prioriteitsrij voordat het verkeer vanuit de lagere prioriteitswachtrijen verstuurt. Een pakket kan naar een wachtrij worden doorgestuurd op basis van een statische standaardwachtrij, een CoS-waarde of een DSCP-waarde. Serviceklasse (CoS) en gedifferentieerd servicescodepoint (DSCP) zijn QoS-tools die worden gebruikt om een frame of pakket respectievelijk te classificeren. Dit artikel legt uit hoe u QoS-rijinstellingen op de CVR100W kunt configureren.

Toepassbaar apparaat

・ CVR100W

Softwareversie

•1.0.1.19

QoS-configuratie

Poortgebaseerde instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies QoS > QoS Port-Based Settings. De pagina QoS-poortgebaseerde instellingen wordt geopend:

Stap 2. Kies een trustmodus voor elke LAN-poort in de vervolgkeuzelijst Trustmodus. De trustmodus bepaalt hoe het netwerkverkeer naar wachtrijen wordt verzonden.

・ Port - het netwerkverkeer wordt naar een statische wachtrij doorgestuurd.

・ CoS — Het netwerkverkeer heeft via het LAN prioriteit gekregen op basis van de CoS-waarden (Class of Service) die op de pagina CoS-instellingen zijn ingesteld. Klik hier om naar CoS Instellingen te gaan.

・ DSCP — Het netwerkverkeer heeft prioriteit op het LAN-netwerk gebaseerd op de pagina DSCP-instellingen (Distributed Services Code Point of DSCP) in de wachtrij van de DSCP. Klik hier om naar DSCP Instellingen te gaan.

Stap 3. Als de trustmodus poort is, kiest u een wachtrij voor uitgaande verkeer voor de LAN-poort in de vervolgkeuzelijst Default Traffic Forwarding Quwachtrij voor onvertrouwde apparaten. Wachtrij 1 is de laagste prioriteit, terwijl rij 4 de hoogste prioriteit heeft.

Stap 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

CoS-instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies QoS > CoS-instellingen. De pagina CoS-instellingen wordt geopend:

CoS is een 3 bit veld in een Ethernet-header van een kader. Deze CoS waarde bepaalt welke rij het verkeer aan op basis van de CoS-pagina wordt doorgestuurd. In de volgende velden wordt informatie weergegeven over de CoS-configuratie:

・ CoS Priority — De CoS waarden die door QoS aan frames worden toegewezen. Deze waarden zijn gebaseerd op de aard van het verkeer. CoS 7 is de hoogste prioriteit terwijl CoS 0 de laagste is.

- 7 — Netwerkcontrole.

- 6 — Internetwork Control.

- 5 — Spraak.

- 4 — Video.

- 3 — Kritische toepassing.

- 2 — Uitstekende inspanning.

- 1 — Best Fort.

- 0 — Achtergrond.

Stap 2. Kies een verzendwachtrij voor elke CoS-prioriteit in de vervolgkeuzelijst Verkeerwachtrij.

Stap 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

DSCP-instellingen

DSCP is een 6-bits veld in een IP-header van een pakket dat wordt gebruikt om een pakket te classificeren. De DSCP-waarde bepaalt welke rij het pakket wordt verzonden naar, op basis van de pagina DSCP-instellingen.

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies QoS > DSCP-instellingen. De pagina DSCP-instellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste weergave optie.

・ Invouwen om alleen RFC-waarden weer te geven — DSCP-waarden die zijn gedefinieerd in een Comment-document (RFC), dat op verzoek wordt weergegeven.

・ Uitvouwen om alle DSCP-waarden te bekijken — Alle nieuwe DSCP-waarden worden weergegeven die niet eerder zijn gedefinieerd.

Stap 3. Kies een prioriteitswachtrij voor elke DSCP-waarde in de vervolgkeuzelijst Stand.

Stap 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.