Doel

Aangezien gebeurtenissen op een apparaat of een toepassing plaatsvinden, lopen processen die op die gebeurtenissen gebaseerde reacties genereren, en de reacties worden in een logtabel uitgezet. Processen Logs helpt u om de gebeurtenissen die op het apparaat plaatsvinden bij te houden. Het voordeel van loginformatie op een apparaat is dat tijdens een systeemcrash of veiligheidsschendingen u de logberichten kunt gebruiken om het probleem te analyseren.

Dit artikel legt uit hoe u processen loginformatie over de RV32x VPN-routerserie kunt weergeven.

Toepasselijke apparaten

・ RV320 VPN-router met dubbel WAN

・ RV325 Gigabit VPN-router met dubbel WAN

Softwareversie

・ v1.1.0.09

Logprocessen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Meld > Processen. De pagina Processen wordt geopend:

De tabel Processen bevat de volgende velden:

・ Naam — Geeft de naam van het proces weer.

・ Beschrijving — Bevat informatie over het proces dat op het apparaat wordt uitgevoerd.

・ Protocol — Geeft aan welk protocol een bepaald proces gebruikt.

・ Port — Geeft aan welk poortnummer een bepaald proces gebruikt wordt.

・ Lokaal adres — Hiermee wordt het IP-adres weergegeven van de bronmachine die om een bepaalde service vraagt.

・ buitenlands adres — Hiermee geeft u het IP-adres weer van de doelmachine die reageert op een verzonden aanvraag.

Het volgende vertegenwoordigt mogelijke opties voor de lokale en buitenlandse adresvelden.

・ 0.0.0.0 — Dit IP-adres geeft aan dat het apparaat momenteel in de luistermodus staat en accepteert alle verbindingen vanuit zowel LAN als WAN.

・ 127.0.0.1 - Dit IP-adres vertegenwoordigt dat het apparaat momenteel in de luistermodus staat en alleen verbindingen van het apparaat accepteert.

・ : — Er wordt geen verbinding tot stand gebracht.

Stap 2. (optioneel) Klik op Vernieuwen voor de meest recente procesinformatie.