Doel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een netwerkconfiguratieprotocol dat automatisch de IP-adressen van apparaten in een netwerk configureert, zodat ze verbinding met elkaar kunnen maken. Het adres wordt voor een bepaalde tijd aan een host geleased en na het verstrijken van de leasetijd kan dat IP-adres aan een andere host worden toegewezen. Een DHCP-server wijst automatisch beschikbare IP-adressen toe aan hosts op zijn netwerk. DHCPv6 is DHCP voor een IPv6-netwerk en configureert hosts met IPv6-adressen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u DHCPv6- en LAN IPv6-instellingen kunt configureren op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

· RV016

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.1.02

IPv6-DHCP-serverconfiguratie

Opmerking: zorg ervoor dat IPv6 is ingeschakeld voordat u DHCP in IPv6 kunt configureren. Als u IPv6 wilt inschakelen, navigeert u naar Setup > Netwerk en klikt u op het keuzerondje Dual Stack Mode.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies DHCP > DHCP-instelling. De pagina DHCP Setup wordt geopend:

Stap 2. Klik op het tabblad IPv6

Stap 3. Klik op het selectievakje DHCP-server inschakelen om een IPv6 DHCP-server in te schakelen.

Dynamische IP-configuratie

Stap 1. Voer de leasetijd in het veld Leasetijd client in.  De leasetijd is de hoeveelheid tijd die een gebruiker met de router met hun huidige IP-adres mag verbinden.

Stap 2. Voer in het veld Bereik begin IP-adressen in.

Stap 3. Voer het IP-adres van het bereik in in het veld Eindtijd.

Opmerking: het maximale bereik dat een gebruiker kan toewijzen, is 50 IP-adressen.

DNS-server

Domain Name System (DNS) is de service die leesbare domeinnamen van mensen vertaalt naar IP-adressen. Als een DNS-server op de router niet weet hoe een bepaalde domeinnaam moet worden vertaald, gaat het naar de primaire DNS-server.

Stap 1. Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in het veld DNS-server (verplicht) 1 in.

Stap 2. (Optioneel) Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in het veld DNS-server 2 in. Als de primaire DNS niet werkt, wordt de vertaling gemaakt door de secundaire server.

DNS lokale database

Een DNS-server bevat informatie over IP-adressen, hostnamen, domeinnamen en andere gegevens. U kunt uw RV0xx router gebruiken als DNS server voor uw clientapparaten. DNS lokale database wordt gebruikt om de IP-adressen en hun respectievelijke domeinnamen op te slaan.

Als u de router als DNS server wilt gebruiken, moeten de clientapparaten worden geconfigureerd om de router als DNS server te gebruiken. Als u een DNS-server in Windows wilt configureren, gaat u naar Local Area Connection Properties > Internet Protocol > TCP/IP Properties. Kies Gebruik het volgende DNS-serveradres en voer vervolgens het LAN IP-adres van de router in als de voorkeursDNS-server.

Stap 1. Voer in het veld Hostnaam de domeinnaam in.

Stap 2. Voer het IP-adres van de host in het veld IP-adres in.

Stap 3. Klik op Toevoegen aan lijst om de informatie toe te voegen die in de lijst is ingevoerd.

Stap 4. Klik op Opslaan om de configuratie op te slaan.