Doel

IPv6 is de nieuwste versie van IP en is ontworpen om het huidige IPv4-systeem te vervangen. Aangezien IPv4-adressen in de buurt van depletie zijn, is IPv6 populair geworden. IPv6 biedt een veel groter aantal IP-adressen dan IPv4. De configuratie van IPv6 helpt nu om een netwerk klaar te maken voor de toekomst van computernetwerken. Dit artikel legt uit hoe u IPv6-LAN-instellingen op de RV215W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ RV215W

Softwareversie

•1.1.0.5

IPv6-LAN-configuratie

Configuratie IPv6-modus

Bij de RV215W moet het LAN op IPv6 zijn ingesteld om IPv6-configuratie mogelijk te maken. Deze procedure legt uit hoe u de LAN IP-modus voor IPv6 op de RV215W kunt configureren.

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Netwerken > IP-modus. De pagina IP-modus wordt geopend:

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst IP-modus LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6, WAN:IPv6, LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 of LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 . Met deze opties kunt IPv6 op de LAN interfaces worden gebruikt.

Stap 3. Klik op Opslaan.

IPv6-LAN-configuratie

Deze procedure legt uit hoe u de LAN-instellingen voor IPv6 kunt configureren.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Netwerkconfiguratie > IPv6 >IPv6 LAN-configuratie. De pagina IPv6 LAN Configuration verschijnt:

Stap 2. Voer in het veld IPv6-adres een IPv6-adres in om als het IPv6-adres van de LAN-interface te gebruiken. IPv6-adressen kunnen met of zonder dubbele kleuren van de notatie worden ingevoerd.

Stap 3. Voer in het veld Lengte IPv6-voorvoegsel de lengte in van het netwerkgedeelte van het IPv6-adres.

Stap 4. Om de RV215W in te stellen als een IPv6-DHCP-server, controleert u het vakje Enable in het veld DHCP-status. Een DHCP-server wijst automatisch een IPv6-adres toe aan apparaten wanneer deze een verbinding maken met het LAN.

Stap 5. (Optioneel) Voer in het veld Domain Name een domeinnaam in voor de DHCP-server.

Stap 6. Voer het voorkeurniveau van de server in voor de RV215W DHCP-server in het veld servervoorkeur. Als er meerdere DHCP-servers in een netwerk bestaan, mag de server met het hoogste voorkeurniveau de adressen toewijzen.

Stap 7. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst DNS-server. Een DNS-server (Domain Name System) brengt IP-adressen met zich mee aan een domeinnaam die door een gebruiker is ingevoerd.

・ Gebruik DNS-proxy — Deze optie gebruikt een proxy-DNS-server.

・ Gebruik DNS van ISP — Deze optie gebruikt de DNS-servers die door de ISP zijn geleverd.

・ Gebruik DNS zoals hieronder — Deze optie gebruikt maximaal twee gespecificeerde DNS-servers.

Stap 8. Als u DNS zoals hieronder in Stap 7 hebt gebruikt, Voer het IPv6-adres van de primaire DNS-server in om op het IPv6-netwerk in het veld Statische DNS 1 te gebruiken.

Stap 9. Als u DNS zoals hieronder in Stap 7 hebt gebruikt, Voer het IPv6-adres van de secundaire DNS-server in om op het IPv6-netwerk in het veld Statische DNS 2 te gebruiken.

Stap 10. Voer in het veld Clientvrije tijd in hoe lang (in minuten) een adres aan een client is geleasd. Een waarde van 0 betekent dat de cliënt het adres voor één dag kan gebruiken.

Stap 1. Als u een nieuwe IPv6-adrespool wilt toevoegen, klikt u op Weg toevoegen in de tabel met IPv6-adresgroep of vervolgens klikt u op Bewerken om een bestaande pool te bewerken, schakelt u het aankruisvakje voor de pool in. Een adrespool is een bereik van IP-adressen die aan de DHCP-clients worden toegewezen.

Stap 12. Voer in het veld Adres starten de eerste waarde van de IPv6-adrespool in.

Stap 13. Voer in het veld Eindadres de laatste waarde van de IPv6-adrespool in.

Stap 14. Voer in het veld Lengte IPv6-voorvoegsel in de lengte van de pool.

Stap 15. Klik op Opslaan.