Doel

Computers die gebruik maken van Mac OS verbonden met RV0xx VPN routers kunnen een aanzienlijke vertraging ervaren en problemen hebben met DNS-resolutie als hun Internet Service Provider (ISP) IPv6 DNS-vragen niet routeert. De oplossing is om IPv6 op Mac OS zelf uit te schakelen, omdat de Safari- en Apple-toepassingen geen afzonderlijk proces hebben om IPv6 uit te schakelen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u IPv6 kunt uitschakelen op Macs die zijn verbonden met RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

· RV016

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.1.02

IPv6 op Mac uitschakelen

Met de Mac Graphical User Interface (GUI)

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Setup > Netwerk. De pagina Netwerk wordt geopend:

Stap 2. Klik op het keuzerondje IPv4 Only om IPv6 op de router uit te schakelen.

Stap 3. Klik onderaan de pagina op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Stap 4. Kies op de Mac het pictogram Netwerk > Netwerkvoorkeuren openen in de menubalk rechtsboven op het bureaublad. De pagina Netwerk wordt geopend:

Stap 5. Klik op de Ethernet-pagina op Geavanceerd.

Stap 6. Kies Uit in de vervolgkeuzelijst IPv6 configureren.

Stap 7. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Met opdrachtterminal

Soms als gevolg van beveiligingsinstellingen kan Mac OS gebruikers niet toestaan om de IPv6-instellingen te wijzigen. De optie Uit is niet beschikbaar in de vervolgkeuzelijst IPv6 configureren. Voor dergelijke gevallen volgt u de onderstaande stappen:

Stap 1. Kies op de Mac-desktop Toepassingen > Hulpprogramma's > Terminal in het dock.

Stap 2. Voer in de terminal netwerkinstallatie -listallnetworkservices in.

Stap 3. Druk op Alle netwerkservices worden weergegeven.ENTER.

Stap 4. Voer netwerkinstelling -setv6off Ethernet in.

Stap 5. Druk op ENTER om IPv6 uit te schakelen.