Doel

Een VPN is een privaat netwerk dat wordt gebruikt om netwerken op afstand en veilig te verbinden via tunnelprotocollen. Een back-up-VPN-tunnel zorgt ervoor dat als de primaire VPN-tunnel niet kan verbinden, er nog steeds een verbinding wordt onderhouden.

Het doel van dit document is om u te begeleiden bij het configureren van een back-up VPN-tunnelverbinding tussen twee routers op RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Opmerking: Als u meer wilt weten over de configuratie van Gateway to Gateway VPN, raadpleegt u Configuration of Gateway to Gateway VPN op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

•RV042

· RV042G

· RV082

Configuratie van back-uptunnel

Geavanceerde configuratie van VPN

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VPN > Gateway to Gateway. De pagina Gateway to Gateway wordt geopend:

Stap 2. Blader naar beneden naar de sectie Geavanceerd en klik op Geavanceerd. Het gebied Geavanceerd wordt weergegeven.

Stap 3. Scroll naar beneden naar Dead Peer Detection Interval en controleer het aanvinkvakje Dead Peer Detection Interval om periodiek de levendigheid van de VPN-tunnel te controleren via Hellos of ACKs.

Stap 4. Voer de gewenste duur of het interval van de hello-berichten in het veld Dead Peer Detection Interval in seconden. Dit is het tijdstip van hoe vaak een bericht moet worden verzonden om de status van de tunnelverbinding te controleren.

Stap 5. Controleer het aanvinkvakje Tunnel Backup om een back-up te maken van de VPN-tunnel.

Stap 6. Voer in het veld IP-adres externe back-up het IP-adres voor de externe router in.

Stap 7. Kies de juiste WAN-interface voor een back-upverbinding in de vervolgkeuzelijst Local Interface. Kies de alternatieve WAN-interface voor een back-upverbinding anders dan de belangrijkste VPN-verbinding. Als de belangrijkste VPN-verbinding mislukt, wordt alleen deze back-upverbinding weergegeven.

Stap 8. Voer in het veld Inactiviteitstijd van VPN Tunnel Backup de tijd (in seconden) in dat de router moet wachten voordat u probeert verbinding te maken met de back-uptunnel nadat de eerste VPN-tunnel is mislukt.

Stap 9. Klik op Save (Opslaan).

Configuratie van Smart Link Backup

Smart link back-upconfiguratie maakt het mogelijk om een back-uplink over te nemen als de primaire link mislukt. Daarom wordt de slimme verbindingssteun gebruikt slechts wanneer de primaire verbinding ontbreekt.

Stap 10. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Systeembeheer > dubbel WAN. De pagina met dubbel WAN wordt geopend:

Opmerking: Als u meer wilt weten over de configuratie van dubbel WAN, kunt u Smart Link Backup (failover) configureren op RV042-, RV042G- en RV082 VPN-routers.

Stap 11. Klik op de radioknop Smart Link Backup om de VPN-verbinding met een back-upverbinding van VPN voort te zetten als de hoofdverbinding van VPN mislukt.

Stap 12. Kies de WAN-interface die u voor de primaire VPN-verbinding hebt gebruikt in de vervolgkeuzelijst Primair WAN.

Stap 13. Klik op Save (Opslaan).