Doel

Smart Link Backup is een functie waarmee de gebruiker een tweede WAN kan instellen voor het geval dat de eerste uitvalt. Deze eigenschap wordt gebruikt om te verzekeren dat de communicatie tussen WAN en het apparaat altijd ononderbroken is.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u Smart Link Backup kunt configureren op RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.2.08

Instellen dubbel WAN

Stap 1. Log in op het hulpprogramma Routerconfiguratie en kies Systeembeheer > dubbel WAN. De pagina met dubbel WAN wordt geopend:

Stap 2. Klik op de radioknop Smart Link Backup om de back-upmodus voor slimme link in te schakelen om continue connectiviteit te garanderen. Kies vervolgens het WAN dat u als uw primair WAN wilt configureren in de vervolgkeuzelijst Primair WAN. Als de primaire WAN-verbinding niet beschikbaar is, wordt de back-upWAN-verbinding gebruikt.

Stap 3. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of op Annuleren om wijzigingen ongedaan te maken.

De WAN-interfaces bewerken

Stap 1. Klik op het pictogram Bewerken voor de gewenste WAN-interface in de tabel Interface Settings om de instellingen van het WAN te bewerken dat voor dubbel WAN wordt gebruikt. De pagina met dubbel WAN geeft nieuwe informatie weer.

Stap 2. Blader naar beneden naar het gebied voor servicedetectie van netwerken.

Stap 3. Schakel het aanvinkvakje Netwerkservicedetectie inschakelen in. Met de detectie van netwerkservices kan het apparaat herkennen wanneer een WAN-verbinding mislukt.

Stap 4. Voer in het veld Tellen opnieuw proberen het aantal keren in dat het apparaat de verbinding moet pingen om de status van de verbinding te bepalen.

Stap 5. Voer in het veld Time Out opnieuw proberen de tijd (in seconden) in die het apparaat wacht tussen de pings.

Stap 6. Kies Systeemlog behouden en verwijder deze verbinding uit de vervolgkeuzelijst Wanneer de fout optreedt. Met deze actie, verzekert u dat het secundaire WAN wordt gebruikt wanneer eerste ontbreekt.

Stap 7. Schakel het aankruisvakje in voor elk apparaat dat u wilt gebruiken om de connectiviteit van de interface met dubbel WAN te testen.

· Stand Gateway — De standaardgateway wordt gebruikt om de verbinding te testen die het apparaat met het netwerk heeft. Network Service Detection test de instellingen door de standaardgateway te pingen.

· ISP Host — De ISP-host wordt gebruikt om de verbinding te controleren door een specifiek IP-adres voor de ISP Host te pingen. Als u deze optie controleert, voert u het IP-adres voor de specifieke host in het veld ISP Host in.

· Remote Host — Het IP-adres van de externe host wordt gebruikt om de connectiviteit te testen om het IP-adres van een externe host te pingen. Als u deze optie controleert, moet u het IP-adres van de externe host invoeren.

· DNS Lookup Host — DNS lookup host wordt gebruikt om de connectiviteit te testen door het IP-adres van een host te pingen voor een DNS lookup server. Als u deze optie controleert, voert u het IP-adres van de DNS-lookup-host in het veld DNS Lookup Host in.

Stap 8. Klik op Opslaan om de configuratie op te slaan.