Doel

De Ping test is een netwerkvoorziening die wordt gebruikt om te bepalen of de computer met apparaten kan communiceren die in het netwerk zijn. De informatie die door de ping test wordt verstrekt helpt de netwerkbeheerder de status van de verbinding te bepalen. Het is ook nuttig om te bepalen welke acties nodig zijn om de verbindingen te corrigeren of te verbeteren. Dit artikel legt uit hoe een ping-test moet worden uitgevoerd op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

Softwareversie

・ v4.2.1.02

Ping Test

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma routerconfiguratie en kies systeembeheer > diagnostiek. De diagnostische pagina wordt geopend:

Stap 2. Klik op de knop Ping om een ping-test uit te voeren.

Stap 3. Voer het IP-adres of het URL-adres in dat u in het veld Ping-host of IP-adres wilt ping.

Stap 4. Klik op Ga om de ping-test te starten.

De volgende informatie wordt weergegeven nadat de ping-test is voltooid:

・ Status — Geeft aan of het ping is gelukt of mislukt.

・ Packets - Geeft het aantal pakketten aan dat het apparaat heeft verzonden en ontvangen. Dit geeft ook het percentage verloren pakketten in de test aan.

・ Ronde Trip Time — Geeft de tijd aan die de ping had genomen om de verbinding tot stand te brengen en de test te voltooien. Er zijn drie waarden: Minimaal, maximum en gemiddelde.