Doel

Met Static Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) of DHCP-reservering, kan de DHCP-server van de router hetzelfde IP-adres (Internet Protocol) toewijzen aan een host in uw Local Area Network (LAN). Dit gebeurt door één IP-adres te koppelen aan één MAC-adres (Media Access Control). Hoewel het extra configuratie vereist, maakt het gebruiken van statische DHCP het gemakkelijk om het netwerk problemen op te lossen. Statische DHCP helpt ook apparaten op een LAN eenvoudiger met elkaar te verbinden. Een klassiek voorbeeld van het gebruik van statische DHCP is bij het instellen van een webserver die buiten het netwerk toegankelijk is.

Dit artikel wil u tonen hoe u statische DHCP-instellingen kunt configureren op een RV Series router.

Toepasselijke apparaten

- RV-serie

Softwareversie

- 1.2.1.7 — RV110W

- 1.0.3.16 — RV130, RV130W

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

Statische DHCP configureren

Stap 1. Log in op het webgebaseerde hulpprogramma en kies Netwerken > LAN > Statische DHCP.

Opmerking: De afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van de RV132W router. Menuopties kunnen per model variëren.

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst VLAN het Virtual Local Area Network (VLAN) om aan te werken. In dit voorbeeld, wordt VLAN 10 gekozen.

Stap 3. Klik in de statische DHCP-clienttabel op Rij toevoegen.

Opmerking: Als u een bestaand item wilt bewerken, schakelt u het aankruisvakje in dat overeenkomt met het item dat u wilt bewerken en klikt u vervolgens op Bewerken.

Stap 4. Voer in het veld Description een naam in voor de client. Dit beschrijft kort de host. In dit voorbeeld wordt Station 123 ingevoerd.

Stap 5. Voer in het veld IP-adres het IP-adres in dat u nodig hebt voor een koppeling naar een MAC-adres.

Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres 10.10.10.123.

Stap 6. Voer in het veld MAC-adres van de host in die u in stap 5 wilt koppelen aan het IP-adres. In dit voorbeeld wordt XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX gebruikt. In deze stap wordt het MAC-adres van de host in Station 123 gekoppeld aan het IP-adres 10.10.10.123 dat door de DHCP-server zal worden toegewezen.

Stap 7. Klik op Opslaan.

U moet nu met succes statische DHCP op uw RV Series router hebben geconfigureerd.