Doelstellingen

De RV110W werkt standaard als een DHCP-server in het LAN. Dankzij DHCP is het IP-adres van RV110W het poortadres van uw LAN. RV110W wijst IP-adressen toe aan pc’s in het LAN-netwerk vanuit een pool van adressen. Met de RV110W wordt elk adres getest voordat het wordt toegewezen om dubbele adressen op het LAN te voorkomen.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de DHCP-serverinstellingen op RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

LAN DHCP-serverinstellingen

Stap 1. Kies in het hulpprogramma voor webconfiguratie > LAN-configuratie.

Stap 2. Klik op een van de volgende radioknoppen in het veld DHCP-server.

- Schakel — in - Hiermee kan de RV110W als DHCP-server fungeren.

- Schakel DHCP uit op de RV110W.

- DHCP Relay — maakt RV110W op als een tweede laag IP-adressen door een andere DHCP-server.

Stap 3. Wanneer U de volgende informatie inschakelen hebt geselecteerd:

- IP-adres starten — Voer het eerste adres in de IP-adrespool in. Elke nieuwe DHCP-client die zich bij het LAN aansluit, krijgt een IP-adres in dit bereik toegewezen.

- Maximum aantal DHCP-gebruikers — Voer het maximale aantal DHCP-clients in.

- IP-adresbereik: (alleen lezen) geeft het bereik van IP-adressen weer dat beschikbaar is voor de DHCP-clients.

- Clientleasetijd — Voer de duur (in uren) in waarvoor de IP-adressen worden geleasd.

- Statische DNS 1 — Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.

- Statische DNS 2 — Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in.

- Statische DNS 3 — Voer de derde DNS-server in.

- WINS - Voer het IP-adres in van de primaire Windows Internet Name Service (WINS) server.

Stap 4. Wanneer DCHP Relay is geselecteerd, specificeert u het adres van de relaisgateway in het veld Remote DHCP-server.

Stap 5. Klik op Opslaan.