Doel

DHCP is een type van protocolconfiguratie voor hosts die over het netwerk willen communiceren. Een DHCP-server is verantwoordelijk voor het geven van netwerkparameters, zoals IP-adressen, aan apparaten op het netwerk die om hen vragen. Zonder DHCP zou elk apparaat op een netwerk handmatig moeten worden ingesteld.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de instellingen van DHCP WAN op RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ RV110W

DHCP configureren

Stap 1. Kies in het web configuratie hulpprogramma netwerken > WAN.

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Internet Connection Type de optie Automatic Configuration - DHCP.

Stap 3. (Optioneel) Voer de hostnaam van RV110W in het veld Host Name.

Opmerking: Als u geen van de optionele instellingen wilt configureren, slaat u vervolgens over naar Stap 7.

Stap 4. Voer de domeinnaam van uw netwerk in het veld Domain Name.

Stap 5. Klik op Auto om de grootte van de MTU automatisch aan te passen of klik op Handmatig om de grootte van de MTU te specificeren.

Stap 6. Als u op Handmatig klikt, specificeert u de grootte van de MTU in het veld Grootte.

Stap 7. Klik op Opslaan om de configuratiewijzigingen op te slaan of op Annuleren om ze weg te gooien.