Doel

SNMP-weergave geeft of ontkent toegang tot de functies van het apparaat of de functies. SNMP-standpunten worden meestal gebruikt met een groep die in een groepsprofiel is gedefinieerd. In dit artikel, komen we over het begrip Beheersinformatiebasis (MIB) Objectidentificator (OID). OID is een reeks cijfers die alleen voor MIB leesbaar zijn. Een SNMP OID is vergelijkbaar met een adres dat de positie van een element in het SNMP-netwerk identificeert. Het MIB kent een leesbaar etiket aan elke OID toe, waarmee de manager SNMP-berichten kan interpreteren en assembleren.

De doelstelling van dit artikel is om Simple Network Management Protocol (SNMP)-standpunten te beschrijven.

Toepasselijke apparaten

・ RVL200

Configuratie van SNMP-standpunten

Stap 1. Gebruik het hulpprogramma Router Configuration om SNMP > View te kiezen. De pagina SNMP-weergave wordt geopend.

・ Naam bekijken — Kies de juiste naam uit de vervolgkeuzelijst Naam bekijken. Het bestaat uit twee standaardinstellingen:

- Standaard - hiermee wordt de standaard SNMP-weergave weergegeven voor Lezen en Lezen/Schrijven weergaven, die een bepaalde MIB OID bevatten.

- DefaultSuper — Dit geeft de standaard SNMP-weergave weer voor beheerderstests. Het blokkeert geen enkele subboom OID.

・ Nieuwe naam - Voer een nieuwe naam in in het veld nieuwe naam.

・ SubTree ID Tree — Geeft de subboom weer die in de SNMP-weergave moet worden opgenomen of uitgesloten.

・ Type weergave — Kies inclusief als de gedefinieerde OID in de geselecteerde SNMP-weergave is opgenomen. Kies uitgesloten als de gedefinieerde OID is uitgesloten in de geselecteerde SNMP-weergave.

Stap 2. Klik op Add to list om het item in de lijst te configureren. Aan de lijst mogen maximaal 20 vermeldingen worden toegevoegd.

Stap 3. Klik op Instellingen opslaan om de instellingen op te slaan.