Doel

Het doel van dit artikel is u de stappen te geven voor het uitvoeren van pakketvastlegging via de pakketvastlegging debug-pagina op de RV340 WAN-poort.

Vereisten

- RV34X Series-apparaten - firmware versie 1.0.03.15 of hoger

- Referentie-ID definiëren: CSC12345

Stappen om pakketvastlegging via het debug-menu in te schakelen

Stap 1. Meld u aan bij uw RV34x-Series router via het IP-adres van de router.

Opmerking: Het standaard IP-adres voor Cisco RV-apparaten is 192.168.1.1. Als u meer dan één router op uw lokaal netwerk hebt, kan het IP-adres verschillen van het 192.168.1.1.

Stap 2. U moet de URL nu bewerken in de URL-balk van uw browser om in de browser te navigeren naar de optie voor het foutopnemen van pakketten.

De URL aan de pagina Debug bewerken

1. Voordat u de URL bewerkt, wordt deze als volgt weergegeven: https://router-IP-address/index.html#/GettingStarted

2. Index.html#/GetStarted

3. Voeg debug/packet_capture.html toe aan het einde van "https://router-IP-address/"

4. De URL verschijnt als volgt: https://router-IP-address/debug/packet_capture.html

Een levend voorbeeld kan als zodanig verschijnen:

https://192.168.1.1/debug/packet_capture.html

Nu de cursorpositie in de URL-balk nog actief is, klikt u op Voer in om naar de pagina te navigeren met de extra debug-parameter toegevoegd.

Opmerking: Als u eerder een alternatieve poort hebt ingesteld om toegang te krijgen tot het apparaat voor extern beheer, moet u uw URL wijzigen om uw aangepaste poortnummer op te nemen.

Voeg ":PortID" toe na het IP-adres van de router in de URL-balk: EX-https://router-IP-address:PortID/debug/packet_capture.html

Een levend voorbeeld kan als zodanig verschijnen:

https://192.168.1.1:445/debug/packet_capture.html

Stap 3. Zodra de webpagina is geopend, kunt u tussen de beschikbare poorten selecteren. Bij de RV340 zijn er drie opties: WAN1, WAN2 en LAN. Selecteer uw gewenste poort in het uitrolvak.

Opmerking: Controleer de waarschuwing aan de bovenzijde van het scherm zorgvuldig voordat u de opname uitvoert. Er kan een impact zijn op uw netwerk.

Stap 4. Klik op de knop Start.

Opmerking: Een teller begint op te tellen van 0 tot aan de aangegeven tijd.

Stap 5. Nadat u aan de vereisten voor de pakketvastlegging hebt voldaan, klikt u op de knop Stop om te stoppen met het opnemen van pakketten.

Stap 6. U kunt de zojuist voltooide opname naar uw lokale apparaat exporteren. Klik op de knop Exporteren.

U wordt gevraagd de locatie te selecteren. De naam van het downloadbestand is als volgt:

PortID_DevicesPID_Date.PCAP

Op ons apparaat hebben we het bestand kunnen opslaan op de standaardlocatie voor een Windows-pc, C:\Windows\Users\UserName\Downloads

Opmerking: De standaardlocatie van de download zal verschillen afhankelijk van het apparaat waarop u het bestand opslaat. U dient een optie te ontvangen om een aangepaste locatie in te voeren om het bestand op te slaan.

Conclusie

U hebt nu uw pakketvastlegging naar uw apparaat geëxporteerd, dat beschikbaar is voor uw review en analyse of voor het verzenden naar vertrouwde personen.

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken