Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u de instellingen van de Detectie Protocol (LLDP) van de Link Layer te configureren op RV160- en RV260-routers.

Inleiding

LLDP is een leverancierneutraal protocol dat door netwerkapparaten wordt gebruikt voor het adverteren van hun identiteit, mogelijkheden en buren op een IEEE 802-netwerk (LAN). De LLDP-informatie wordt door de interface van het apparaat met een vast interval in de vorm van een Ethernet-kader verzonden. Elk frame bevat één LLDP Data Unit (LLDPDU). Elke LDPDU is een reeks type-length-waarde (TLV) structuur.

Toepasselijke apparaten

- RV160

- RV260

Softwareversie

- 1.0.00.15

LLDP configureren

Om LLDP op uw router te configureren voert u de volgende stappen uit.

Stap 1. Meld u aan bij de webconfiguratie van uw router.

Opmerking: In dit artikel zullen we LLDP configureren op een RV260W. De configuratie kan variëren afhankelijk van het model dat u gebruikt.

Stap 2. Navigeer naar systeemconfiguratie > LLDP.

Stap 3. In het gedeelte LLDP, controleer Schakel de functie in (standaard ingeschakeld).

Stap 4. In de LLDP-tabel met poortinstellingen is LLDP beschikbaar voor activering op basis van poort per poort. Controleer LLDP inschakelen om LLDP op de gekozen interface in te schakelen.

Stap 5. Klik op Toepassen.

Stap 6. In de tabel van de LLDP-buren wordt de volgende informatie weergegeven:

- Lokale poort - Port-ID.

- Chassis ID Subtype - Type chassis ID (bijvoorbeeld MAC-adres)

- Chassis ID - Identificatiecode van het chassis. Indien het chassis-ID-subtype een indicator van het type adres is, terwijl Chassis-ID het feitelijke MAC-adres van de haven identificeert.

- Subtype poort-ID - type van de port-ID.

- Port-ID - Port-ID.

- Systeemnaam - naam van het apparaat.

- Tijd om te leven - Snelheid in seconden waarop advertenties op het LLDP worden verstuurd.

Stap 7. Om andere details van de LLDP-buurttabel te bekijken, controleert u de lokale poort die u wilt bekijken en klikt u op het oogpictogram. In een nieuw venster worden LLDP-buren weergegeven die Detail van de instelling instellen.

Stap 8. Klik op Vernieuwen om de gegevens te verfrissen.

U zou nu met succes LLDP op uw RV160/RV260-router moeten hebben ingeschakeld en ingesteld.