Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u IPv6-overgang op de RV160x- en RV260x-routers kunt configureren met behulp van 6in4 of 6rd.

Inleiding

Internet Protocol, versie 6 (IPv6), biedt veel extra voordelen aan Internet Protocol, versie 4 (IPv4). IPv6 biedt een grotere adresruimte, een eenvoudiger adresaggregatie en geïntegreerde beveiliging. IPv6-transitie helpt hosts die tot IPv6-netwerken behoren, te communiceren via een IPv4-netwerklink.

Voor het verplaatsen van IPv4 naar IPv6 kunt u een Internet transitiemechanisme gebruiken dat 6in4 heet. De 6in4 gebruikt een tunneling waarin IPv6-pakketten zijn ingekapseld in IPv4-headers met het IP-protocolnummer ingesteld op 41. Het protocolnummer is de waarde van het "protocol"-veld in een IPv4-header of het veld "Volgende" in IPv6. Protocol 4. Protocol 41 is het routeringsprotocol dat IPv6-pakketten in IPv4-pakketten insluit. De pakketten worden dan door een IPv4 Internet of netwerk verzonden. De 6in4 is een algemeen gebruikt overgangsmechanisme.

Een alternatieve manier om IPv6-transitie te bereiken is de IPv6 Rapid Deployment (6e). 6rd is ook een tunneling-mechanisme waarmee een Internet Service Provider (ISP) snel IPv6 op een lichtgewicht en veilige manier kan implementeren zonder dat upgrades nodig zijn naar de bestaande netwerkinfrastructuur voor IPv4-toegang. In deze methode gebruikt elke ISP een uniek IPv6-prefix.

Toepasselijke apparaten

- RV160

- RV260

Softwareversie

- 1.0.00.15

IPv6-overgang configureren

Om IPv6-overgang op de RV160x/RV260x te configureren volgt u deze stappen.

Stap 1. Meld u aan bij de webconfiguratie van uw router.

Opmerking: In dit artikel gebruiken we de RV260W om IPv6-overgang te configureren. De configuratie kan variëren afhankelijk van het model dat u gebruikt.

Stap 2. Selecteer WAN > IPv6-overgang.

Stap 3. Controleer Schakel de tunnelinterface in.

Stap 4. Voer de beschrijving in.

Stap 5. Het lokale interface en het lokale IPv4-adres tonen de geselecteerde interface.

Stap 6. Klik op Toepassen.

IPv6 in IPv4-tunnels (6in4)

U kunt IPv4-tunnelheid (6in4) als volgt toevoegen:

Stap 1. Selecteer de IPv6-radioknop in IPv4-tunnels (6in4).

Stap 2. Voer het externe IPv4-adres in.

Stap 3. Voer het lokale IPv6-adres en de lengte in.

Stap 4. Voer het externe IPv6-adres en de lengte in.

Stap 5. Klik op Toepassen.

Stap 6.U moet uw actieve configuratie naar de opstartconfiguratie kopiëren als u de configuratie tussen de herstart wilt behouden. Klik hiervoor op het pictogram Opslaan boven op de pagina.

Stap 7. Bij het Configuratiebeheer selecteert u de sectie Kopie/configuratie opslaan. Zorg ervoor dat de bron Configuratie is uitgevoerd en dat de bestemming opstartconfiguratie is. Klik op Toepassen.

IPv6 snelle implementaties (6)

In IPv6 Rapid Deployment (6rd) gebruikt elke ISP een van zijn eigen IPv6-prefixes. Daarom is een provider gegarandeerd voor zijn 6de beschikbaarheid van hosts van alle inheemse IPv6-hosts die hun IPv6-netwerk kunnen bereiken.

Stap 1. Selecteer de radioknop IPv6 Rapid Deployment (6rd).

Stap 2. Klik in het gedeelte Configuration Mode op Automatisch vanuit DHCP om de DHCP (optie 212) te gebruiken om een 6rd Prefixe, Relay IPv4-adres en IPv4-maskerlengte te verkrijgen.

Stap 3. Als u wilt selecteert u Handmatig en stelt u de volgende 6e parameters in.

- Voer het IPv4-adres van Relay in.

- Geef de IPv4 Common prefixlengte op.

- Voer de IPv6-voorvoegsel / lengte in. Het IPv6-netwerk (subnetwerk) wordt geïdentificeerd door het voorvoegsel. Alle hosts in het netwerk hebben de identieke initiële bits voor hun IPv6-adres. Voer het aantal gemeenschappelijke initiële bits in de netwerkadressen in. Standaard is 64.

Opmerking: De bovenstaande parameters moeten door de ISP worden gedefinieerd.

Stap 4. Klik op Toepassen.

Opmerking: Denk eraan om op het pictogram Opslaan boven op de pagina te klikken om in het gedeelte Configuration Management te navigeren om uw actieve configuratiebestand naar het opstartconfiguratiebestand te kopiëren.

U hebt nu een IPv6-overgang ingesteld op uw RV160x/RV260x-router.