Referentienummer defect: CSCvo92300

Datum

06 februari 2019

Datum opgelost

N.v.t.

Betrokken producten

Model

Firmware versie

RV340x

1.0.01.18

RV340x

1.0.02.16

Probleembeschrijving

Wanneer routing tussen VLAN’s is ingeschakeld voor VLAN 1 of een ander VLAN dat is gemaakt, heeft de AnyConnect-gebruiker toegang tot resources.

Maar wanneer routing tussen VLAN’s is uitgeschakeld, kan AnyConnect alleen toegang krijgen tot de routerinterface maar niet tot resources op dit VLAN.

Tijdelijke oplossing

Schakel routing tussen VLAN’s in op de respectieve VLAN’s maar maak desgewenst toegangsregels (ACL’s) aan om toegang tussen VLAN’s te beperken.

Leren hoe u VLAN’s kunt configureren, gaat u naar het artikel op: Instellingen voor Virtual Local Area Network (VLAN) op een RV34x Series-router configureren.

Voor meer informatie over het configureren van toegangsregels raadpleegt u het artikel op: Toegangsregels voor een RV34x Series-router configureren.

Als u escalatie wilt verwerken, klikt u op hier om contact op te nemen met het Cisco Small Business Support Center (SBSC).

Er zijn updates geweest over de licentievereisten, te beginnen met de ontwikkeling van versie 1.0.3.15. Klik hier voor meer informatie.