Inleiding

Een firmware is het programma gecodeerd op het apparaat om het te laten uitvoeren volgens de mogelijkheden. Net zoals software updates op een computer, zijn de software updates gewoonlijk verbeteringen die de fabrikant aan de code heeft gemaakt om productgebreken te verhelpen of nieuwe eigenschappen uit te rollen.

Door de firmware van uw apparaat bijgewerkt te houden, blijft deze meestal onder de beste werking.

Er zijn twee methoden op hoe u de firmware van uw Cisco 7800 en 8800 Series multiplatform IP-telefoon kunt verbeteren:

- Via de opdracht van webbrowser - Met deze methode kunt u de firmware rechtstreeks upgraden door de upgradeopdracht in te voeren in een adresbalk van webbrowser.

- Met behulp van de upgrade-regel - met deze methode kunt u de firmware verbeteren met behulp van het webgebaseerde hulpprogramma van uw IP-telefoon. Klik hier voor instructies voor meer informatie.

Doel

Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u een firmware-update op uw Cisco IP-telefoon 7800 Series en Cisco IP-telefoon 8800 Series kunt uitvoeren via de opdracht van webbrowser.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- IP-telefoon 7800 Series | 11.0.1 (laatste download)

- IP-telefoon 8800 Series | 11.0.1 (laatste download)

upgrade van de firmware

Het model en de versie bepalen

Stap 1. Druk op uw Cisco IP-telefoon op de knop Toepassingen.

Stap 2. Gebruik de knop Navigator en navigeer naar Status en druk op de selectiesoftware.

Stap 3. Kies productinformatie en druk op de selectiesoftware.

Stap 4. Let op de productnaam. Dit is het modelnummer van je telefoon.

Opmerking: In dit voorbeeld is de productnaam CP-8861-3PC.

Stap 5. Met de knop Navigation cluster en navigeer naar de versie van hardware. Let op de versie van de hardware voordat de upgrade van de firmware wordt uitgevoerd.

Opmerking: In dit voorbeeld is de hardwareversie V01.

U hebt nu het model en de versie van uw Cisco IP-telefoon 7800 Multiplatform Series of Cisco IP-telefoon 8800 Multiplatform Series bepaald.

De laatste firmware downloaden

Stap 1. Ga op uw computer naar de pagina Downloads op de Cisco-website.

Stap 2. Kies producten > Collaboration-endpoints > IP-telefoons > IP-telefoon 8800 Series of IP-telefoon 7800 Series.

Stap 3. Kies het exacte model van uw apparaat. In dit voorbeeld wordt IP-telefoon 8861 gekozen.

Stap 4. Klik op de koppeling Session Initiation Protocol (SIP) voor software als type software.

Stap 5. Kies de software die u voor uw product moet downloaden. In dit voorbeeld wordt firmware voor 8811/8841/8851/8861 SIP-telefoon voor 3e Call Control TCP-88xx-sip.11-0-1MPP-477.zip gedownload.

BELANGRIJK: Zorg er voor dat u voor Small Business Multiplatform Phone (MPP) Series de softwareversie kiest met het MPP-label. In dit voorbeeld is het de versie van 11.0(1) MPP.

Stap 6. Klik op Download.

Stap 7. Klik op om de link Cisco End User License Agreement te lezen en klik vervolgens op Licentieovereenkomst aanvaarden.

Stap 8. Trek het gedownload bestand uit.

Opmerking: Let op de locatie waar het bestand is geëxtraheerd.

upgrade van de firmware

Stap 1. Bepaal zijn IP-adres op uw IP-telefoon door op de knop Toepassingen te drukken.

Stap 2. Gebruik de  knop Navigator en navigeer naar Status en druk op de selectiesoftware.

Stap 3. Navigeer naar Network status en druk op de selectiesoftware.

Stap 4. Zoek het IP-adres en neem nota van het. In dit voorbeeld is het IP-adres 192.168.2.139.

Stap 5. Start op uw computer een browser en voer het volgende formaat in de adresbalk in: <phone_ip>/admin/upgrade?<schema>:/<serv_ip[:poort]>/filename en druk vervolgens op de Voer-toets.

Opmerking: In dit voorbeeld is het bestand in een ftp server opgeslagen met het IP-adres 192.168.2.147. Zodoende wordt http://192.168.2.139/admin/upgrade?tftp://192.168.2.147/sip88xx.11-0-1MPP-477.loads in de adresbalk ingevoerd.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat uw IP-telefoon en de computer die u gebruikt, allebei op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Stap 6. Wacht tot de telefoon klaar is met het verbeteren.

Opmerking: De telefoon kan een paar keer opnieuw beginnen terwijl de firmware opwaart. Schakel de telefoon niet uit als het upgrade van de firmware is gestart.

Controleer de firmware versie

Stap 1. Druk op de knop Toepassingen.

Stap 2. Gebruik de  knop Navigator en navigeer naar Status en druk op de selectiesoftware.

Stap 3. Gebruik de knop Navigation cluster , navigeer naar productinformatie en druk op de selectiesoftware.

Stap 4. Controleer het gebied van de softwareversie en controleer of de software die u hebt gedownload, nu aan de telefoon is.

U hebt nu met succes de firmware op uw Cisco IP-telefoon 7800 Series of Cisco IP-telefoon 8800 Series met multiplatform telefoon bijgewerkt.

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken