Doel

Cisco FindIT Network Management biedt tools die u helpen uw Cisco 100 tot 500 Series netwerkapparaten zoals switches, routers en draadloze access points (WAP’s) eenvoudig te controleren, beheren en te configureren met uw webbrowser. Het informeert u ook over machine- en Cisco-ondersteuningsmeldingen zoals de beschikbaarheid van nieuwe firmware, de status van het apparaat, netwerkinstellingen en alle aangesloten Cisco-apparaten die niet langer onder garantie zijn of onder een ondersteuningscontract vallen.

FindIT Network Management is een gedistribueerde toepassing die uit twee afzonderlijke onderdelen of interfaces bestaat: één of meer tests die als FindIT Network Probe en één enkele Manager worden genoemd, FindIT Network Manager.

Een geval van het Netwerk van het Netwerk van FindIT dat op elke plaats in het netwerk wordt geïnstalleerd voert netwerkontdekking uit, en communiceert direct met elk apparaat van Cisco. In één sitenetwerk kunt u ervoor kiezen een standalone exemplaar van het FindIT-netwerkproxy uit te voeren. Als uw netwerk echter uit meerdere sites bestaat, kunt u FindIT Network Manager op een handige locatie installeren en elke proxy koppelen aan de Manager. Vanuit de Manager-interface kunt u een weergave op hoog niveau van de status van alle sites in uw netwerk verkrijgen en verbinding maken met de proxy die op een bepaalde site is geïnstalleerd wanneer u gedetailleerde informatie voor die site wilt weergeven.

Dit artikel bevat instructies voor het installeren en configureren van FindIT Network Manager en FindIT Network Probe in Microsoft Hyper-V Manager.

FindIT Network Manager installeren op Microsoft Hyper-V Manager

Installeer de virtuele switch op Microsoft Hyper-V Manager

Volg deze stappen om de VM-afbeelding (Virtual vaste Disk) in Microsoft Hyper-V Manager te implementeren.

Stap 1. Start Hyper-V Manager op uw Windows Server of computer.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Windows 10 gebruikt.

Stap 2. Kies Virtual Switch Manager.

Stap 3. Klik onder het gebied Virtual Switches op New Virtual Network Switching om een virtuele switch toe te voegen.

Stap 4. Voer aan de linkerkant van het venster de naam van de virtuele switch in het veld Naam in.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Intel Virtual Switch gebruikt.

Stap 5. Klik op Extern netwerk en kies vervolgens een adapter in de vervolgkeuzelijst.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de Intel(R) 82579LM Gigabit-netwerkverbinding gekozen.

Stap 6. Controleer of het beheersysteem toestaan dat het aankruisvakje van deze netwerkadapter wordt ingeschakeld. Dit betekent dat het beheersysteem toegang zal hebben tot de gekozen fysieke netwerkadapter.

Stap 7. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

De nieuwe virtuele schakelaar moet onder het gebied Virtual Switches worden weergegeven.

Installeer FindIT Network Manager met Microsoft Hyper-V Manager

Volg deze stappen om de VM-afbeelding (Virtual vaste Disk) in Microsoft Hyper-V Manager te implementeren.

Stap 1. Download het VHD VM-beeld van FindIT Network Manager uit de Cisco Small Business Site, en haal deze vervolgens op uw favoriete locatie uit.

Stap 2. Klik op Hyper-V Manager op Actie > Virtuele machine importeren.

Stap 3. Klik op Bladeren en plaats het gedownload VHD-bestand in Stap 1.

Stap 4. Bladeren door de map FindIT Network Manager en vervolgens klikt u op Map selecteren.

Stap 5. Klik op Volgende.

Stap 6. Klik nogmaals op Volgende.

Stap 7. Klik op De virtuele machine kopiëren (een nieuwe unieke ID maken) en klik vervolgens op Volgende.

Stap 8. Klik op Next om de VM op de gespecificeerde locatie op te slaan.

Opmerking: U kunt ook het vakje Store the virtuele machine op een andere locatie controleren om de opgegeven locatie te wijzigen.

Stap 9. Klik nogmaals op Volgende.

Stap 10. Controleer de beschrijving en klik vervolgens op Voltooien.

Opmerking: De FindIT Network Manager wordt weergegeven in de lijst met virtuele machines zodra deze met succes is geïnstalleerd.

Stap 1. Klik met de rechtermuisknop op de VM en klik vervolgens op Connect om de VM-console te openen.

Stap 12. Klik op de nieuwe VM en klik vervolgens op Actie > Start om de VM aan te zetten.

U had nu de VM voor FindIT Network Manager moeten implementeren op Microsoft Hyper-V Manager.

Configureer de beheerder van het FindIT-netwerk

Nadat de installatie van de FindIT Network Manager is voltooid met behulp van uw favoriete virtuele machine, volgt u de onderstaande stappen om de VM te configureren.

Stap 1. Meld u aan bij de console met de standaardgebruikersnaam en -wachtwoord: Cisco/cisco.

Stap 2. Zodra u wordt gevraagd het wachtwoord voor de Cisco-account te wijzigen, voert u het huidige wachtwoord in.

Stap 3. Voer het nieuwe wachtwoord in en voer het nogmaals in voor de Cisco-account.

Het DHCP IP-adres en het DHCP-beheeradres worden weergegeven.

Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres van FindIT Network Manager 192.168.1.101 en het beheeradres is https://192.168.1.101.

Stap 4. Voer het commando sudo configuratie_vm in om de eerste setup-wizard te starten.

Stap 5. Voer het wachtwoord voor het gebruik in. Het standaardwachtwoord is cisco. Als u deze heeft gewijzigd, voert u het nieuwe wachtwoord in.

Stap 6. Voer y in voor Ja of n voor Nee in de wizard om de Hostname, Network, NTP server en Time Zone te configureren.

Stap 7. (Optioneel) Als DHCP bij het configureren van een netwerk is gespecificeerd, voer dan de opdracht iffig in om het toegewezen IP-adres te controleren en onthoud het. Een statische IP kan ook worden geconfigureerd.

U had nu de installatie van FindIT Network Manager op uw VM moeten voltooien.

Om te leren hoe u de eerste instellingen van de FindIT Network Manager kunt benaderen en configureren klikt u hier voor instructies.

Installeer FindIT-netwerkproxy op Microsoft Hyper-V Manager

FindIT-netwerktest installeren

Volg deze stappen om de VHD VM-afbeelding in Microsoft Hyper-V Manager te implementeren.

Stap 1. Download de FindIT Network Probe VHD VM-afbeelding van de Cisco Small Business-site.

Stap 2. Start Hyper-V Manager op uw Windows-server of computer.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Windows 10 gebruikt.

Stap 3. Klik op Hyper-V Manager op Actie > Virtuele machine importeren.

Stap 4. Klik op Bladeren en plaats het gedownload VHD-bestand in Stap 1.

Stap 5. Bladeren door de map FindITetwerkProb en klik vervolgens op Map selecteren.

Stap 6. Klik op Volgende.

Stap 7. Klik nogmaals op Volgende.

Stap 8. Klik op De virtuele machine kopiëren (een nieuwe unieke ID maken) en klik vervolgens op Volgende.

Stap 9. Klik op Next om de VM op de gespecificeerde locatie op te slaan.

Opmerking: U kunt ook het vakje Store the virtuele machine op een andere locatie controleren om de opgegeven locatie te wijzigen.

Stap 10. Klik nogmaals op Volgende.

Stap 1. Controleer de beschrijving en klik vervolgens op Voltooien.

Stap 12. Klik met de rechtermuisknop op de VM en klik vervolgens op Connect om de VM-console te openen.

Stap 13. Klik op de nieuwe VM en klik vervolgens op Action > Start om de VM aan te zetten.

De geïnstalleerde FindIT-netwerkproxy configureren

Nadat de implementatie is voltooid, volgt u de onderstaande stappen om de VM te configureren.

Stap 1. Meld u aan bij de console met de standaardgebruikersnaam en -wachtwoord: Cisco/cisco.

U wordt gevraagd het wachtwoord voor de Cisco-account te wijzigen. Het DHCP IP-adres en het DHCP-beheeradres worden weergegeven.

Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres van FindIT Network Probe 192.168.1.102.

Stap 2. Voer het nieuwe wachtwoord in en voer het nogmaals in voor de Cisco-account.

Stap 3. (Optioneel) Voer het opdracht iffig in om het IP-adres van de Product-ID van FindIT te vinden.

U hebt nu een FindIT-netwerkproxy op uw machine ingesteld.

Klik hier voor instructies om te leren hoe u de oorspronkelijke instellingen van de FindIT Network Probe-toets kunt configureren. Als u wilt leren hoe u de FindIT Network Probe kunt associëren met de FindIT Network Manager, klikt u hier voor instructies.