Doel

Dit artikel laat zien hoe u een herstart kunt uitvoeren of een fabrieksreset kunt uitvoeren op Cisco Business Hardware met behulp van de Cisco Business Mobile Application.

Toepasselijke software | Versie

- Cisco Business Mobile-app | 1.0.24 (link naar Apple App Store)

Systeemvereisten voor Cisco mobiele app voor bedrijven

De Cisco Business Mobile app wordt ondersteund op Apple iOS-gebaseerde apparatuur met iOS versie 13.0 en hoger.

De volgende Cisco Business-apparaten kunnen door de Cisco Business Mobile-app worden beheerd:

- Cisco Business 220 Series slimme Switches

- Cisco Business 250 Series slimme Switches

- Cisco Business 350 Series beheerde Switches

- Cisco Business 100 Series access points

- Cisco Business 100 Series mesh-extenders

- Cisco Business 200 Series access points

Een apparaat opnieuw opstarten

Stap 1

Nadat u in uw Cisco Business Mobile Application hebt geregistreerd, selecteert u Netwerkapparaten.

Stap 2

Selecteer de hardware die u wilt herstarten.

Stap 3

Klik op de knop Handelingen.

Stap 4

Klik op Herstarten.

Stap 5

Klik op Bevestig om de herstart te starten.

Stap 6

De herstart kan tot acht minuten duren.

Stap 7

Nadat de herstart is voltooid, ontvangt u een melding. Klik op Klaar.

Conclusie

Zo simpel is dat. Nu kun je verder met je dag.

Meer artikelen op de Cisco Business Mobile-toepassing zoeken? Kijk niet verder! Klik op een van de onderstaande tags om rechtstreeks naar dat onderwerp te worden gebracht. Geniet ervan!

Overzicht             Day Zero             Probleemoplossing             Apparaatbeheer             Help-pagina             Upgradefirmware             Debug Logs