Doel

Het doel van dit artikel is om de functie voor lokalisatie van apparaten in Cisco Business Dashboard versie 2.8.0 te doorlopen.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

Cisco Business Dashboard | 2.8.0

Inleiding

Cisco Business Dashboard is een netwerkbeheerprogramma voor het implementeren en onderhouden van Cisco Business-tandwielen. Een nieuwe functie in CBD 2.8.0 is de mogelijkheid om de locatieapparaatfunctie te activeren op ondersteunde switches, access points en mesh extenders. Dit omvat:

- SX250/350/550-switches

- CBS 220/250/350 switches

- Catalyst 1200/1300 switches

- CBW access points en mesh extenders

Met de functie Apparaat lokaliseren knippert de LED's op het doelapparaat gedurende 60 seconden, waarmee u een specifiek apparaat uit een groep apparaten kunt identificeren.

Apparaatfunctie lokaliseren

Stap 1

Meld u aan bij uw Cisco Business Dashboard met de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Stap 2

Selecteer onder Topologie het apparaat door erop te klikken. In dit voorbeeld is een Catalyst 1300 switch geselecteerd.

Stap 3

Klik op het tabblad Handelingen in het paneel dat nu wordt weergegeven.

Stap 4

Klik in de lijst op de optie Apparaat lokaliseren.

Stap 5

Klik op OK in het pop-upscherm om het te bevestigen.

Stap 6

De LED's op de switch knipperen gedurende 60 seconden om het apparaat te helpen identificeren uit een groep apparaten in uw netwerk. Er verschijnt ook een melding op de gebruikersinterface zodra het apparaat met succes is gelokaliseerd.

Conclusie

Nu weet je alles over de locatiegebonden apparaatfunctie op CBD versie 2.8.0 en hoe het in je netwerk te gebruiken.