Doel

Dit artikel legt de stappen uit om de firmware op Cisco Business Dashboard (CBD) te verbeteren.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- Cisco Business Dashboard | 2.3.0

Upgradefirmware

Stap 1

Meld u aan bij de Web User Interface (UI) op Cisco Business Dashboard.

Stap 2

Wanneer er een update beschikbaar is, toont het dashboard een groene wolk met een benedenpijl in de header. Klik op het groene downloadpictogram.

Stap 3

Klik op om de download voor het dashboard te starten.

U dient altijd het dashboard te upgraden voor de sonde. CBD kan niet worden uitgevoerd als een sonde een nieuwere versie dan het dashboard heeft.

Stap 4

U ziet de voortgang bij de update.

Stap 5

Nadat de download is voltooid, logt u opnieuw in op Web UI.

Stap 6

Controleer of het dashboard is bijgewerkt tot de nieuwste versie.

Stap 7

Zodra u hebt bevestigd dat de upgrade van het dashboard is voltooid, kunt u de probes verbeteren. Selecteer het groene downloadpictogram.

Stap 8

Klik op om de problemen te verbeteren.

Als u Ubuntu, Xenial versie gebruikt, wilt u naar de Focal versie migreren volgens de stappen in dit artikel.

Conclusie

U hebt nu met succes uw Cisco Business Dashboard en uw probes bijgewerkt.