Doel

Dit korte artikel legt de behoefte uit om een gebruikersnaam behalve cisco te selecteren wanneer u in het Web User Interface (UI) logt voor beheer.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- Cisco Business Dashboard | 2.3.0

Dit is de deal

Per Secure Development Lifecycle Methodology (CSDL) is cisco niet langer een geldige gebruikersnaam. Deze nieuwe standaard is ingevoerd om deze als een kwetsbaarheid in operationele systemen te reduceren.

De standaard inlogaanmeldingsgegevens gebruiken nog steeds de gebruikersnaam voor Cisco en een wachtwoord voor cisco uit het vakje. Nadat u de eerste inlognaam hebt uitgevoerd, wordt u gevraagd zowel een nieuwe gebruikersnaam als een nieuw wachtwoord te kiezen. Dit geldt voor nieuwe installaties. De gebruikersnaam wordt niet op een upgrade op zijn plaats toegepast.

Als u cisco probeert te gebruiken als uw gebruikersnaam, ontvangt u een kleine herinnering aan deze nieuwe standaard. Kies een andere gebruikersnaam en wat je ook doet, vergeet het niet!

Voel cisco vrij om te houden als uw gebruikersnaam voor console toegang aangezien die toegangsmethode niet wordt beïnvloed.

Conclusie

Dat is het, maar één kleine stap om je op weg te helpen.