Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

In dit document wordt de installatie of upgrade naar ESXi 8.x op UCS 240 M6-servers beschreven.

Voorwaarden

ESXi - Besturingssysteem voor VMware

UCS - Unified Computing System

CIMC - Cisco Integrated Management Controller

vKVM - Virtuele videomuis met toetsenbord

vDVD - Virtuele dvd

ISO - ISO-afbeelding

UEFI - Unified Extensible Firmware Interface

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

VLAN - Virtual Local Area Network

IPV4 - Internet Protocol versie 4

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de UCS C240 M6SX-server.

Cisco Custom image-bestandsnaam = VMware-ESXi-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2-c.iso

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Stap 1. Download de aangepaste Cisco-image voor ESXi 8.x van Broadcom.

Voorbeeld van downloadpagina

Downloadpagina van Broadcom

Stap 2. Klik op de CIMC-pagina op Start vKVM.

Start de vKVM

Stap 3. Klik op de KVM-pagina op Virtual Media > vKVM-Mapped vDVD.

vKVM Mapped vDVD

Stap 4. Blader en selecteer het ISO-image Eerder gedownload.

Virtuele media toewijzen

Stap 5. Klik op Aan/uit > Systeem inschakelen.

Inschakelen

Stap 6. Wanneer de server wordt opgestart, drukt u op F6 om het opstartmenu te krijgen.

F6 voor opstartmenu

Stap 7. Selecteer in het menu Opstarten de optie UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00.

Selecteer de vDVD

Stap 8. Na de selectie begint ESXi met het laden van het installatieprogramma.

ESXi-installatieprogramma

Stap 9. U krijgt het welkomstscherm van ESXi Install te zien om door te gaan of te annuleren. Druk op Enter om door te gaan.

ESXi-welkomstscherm

Stap 10. Nadat u bent doorgegaan, wordt het EULA-scherm weergegeven. Druk op F11 om te accepteren.

ESXi EULA-scherm

Stap 11. U krijgt de optie om het apparaat te selecteren om de ESXi te installeren. Selecteer het apparaat en druk op Enter.

ESXi RAID Select

Stap 12. Zodra het apparaat is geselecteerd, krijgt u de optie om ESXi te installeren of te upgraden. Kies Installeren en druk op Enter.

ESXI installeren of upgraden

Stap 13. ESXi Keyboard Selection installeren. Selecteer de optie Toetsenbord en druk op Enter.

ESXi-toetsenbordselectie

Stap 14. U wordt gevraagd om het ESXi-hoofdwachtwoord te configureren. Voer de wachtwoordwaarden in, bevestig dit en druk op Enter.

ESXi-wachtwoordconfiguratie

Stap 15. U bevestigt de installatie wanneer u op F11 drukt.

ESXi-installatie bevestigen

Stap 16. De installatie begint en wordt weergegeven.

Voortgang ESXI-installatie

Stap 17. De ESXi-installatie is voltooid en u drukt op Enter om de server opnieuw op te starten.

ESXi-installatie voltooid

Stap 18. ESXi werpt de virtuele dvd uit en start de server opnieuw op om voor het eerst te starten.

Opnieuw opstarten ESXi-server

Stap 19. ESXi-beginscherm na opnieuw opstarten. Druk op F2 om het systeem aan te passen.

ESXi-beginscherm

Stap 20. Voer de waarden in om in te loggen. Wachtwoord is aangemaakt tijdens de installatie.

Scherm Inloggen bij ESXi

Stap 21. U krijgt het systeem op maat aangeboden. Kies Netwerkbeheer configureren en druk op Enter.

ESXi-configuratiebeheer

Stap 22. Kies Netwerkadapters en druk op Enter.

ESXi-beheerconfiguratie

Stap 23. Selecteer de netwerkadapter voor beheer met de spatiebalk en druk op Enter.

Selectie netwerkadapter

Stap 24. Kies VLAN (optioneel), voer de waarden in indien nodig en druk op Enter.

VLAN-configuratie

Stap 25. Kies IPV4 Configuration, voer de waarden in en druk op Enter.

IPV4-configuratie

Stap 26. Gebruik de Y-toets om het beheernetwerk te accepteren en opnieuw op te starten.

IPV4-configuratie opslaan

Stap 27. Kies Test Management Network om de communicatie te testen en druk op Enter om af te sluiten.

testbeheernetwerk

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.