Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

VLAN's toevoegen

Stap 1. VLAN's toevoegen aan domeinprofiel.

Stap 2. VLAN's toevoegen aan serverprofiel.

VLAN’s verwijderen

Stap 1. Verwijder VLAN's uit het serverprofiel.

Stap 2. Verwijder VLAN's uit het domeinprofiel.

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft de juiste manier om een VLAN toe te voegen en te verwijderen in de Intersight Managed Mode (IMM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- UCS en IMM kennis

- Netwerkconcepten

- Disjuncte Layer 2-fundamentals

Zorg ervoor dat u deze vereisten hebt voordat u deze configuratie probeert:

- VLAN-ID

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS-FI-6454, firmware 4.3 (4b)

- UCSX-215C-M8, firmware 5.3 (0.240016)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Als u een VLAN wilt toevoegen of verwijderen, moet u de configuratie van de server- en domeinprofielen wijzigen. Hierbij gaat het om de volgende beleidsregels:

- VLAN-beleid

- LAN-connectiviteitsbeleid

- Beleid voor Ethernet-netwerkgroepen

- multicastbeleid

Configureren

VLAN's toevoegen

Stap 1. VLAN's toevoegen aan domeinprofiel.

- Navigeer naar Profielen > UCS-domeinprofielen en selecteer het domeinprofiel dat is toegewezen aan de verbindingslijnen waar u VLAN's moet toevoegen.

Selecteer UCS-domeinprofielen en vervolgens het domeinprofiel dat is toegewezen aan de verbindingslijnen.

- Ga naar VLAN- en VSAN-configuratie.

- Selecteer VLAN-beleid bewerken.

Selecteer VLAN-beleid bewerken.

- Voeg de vereiste VLAN's toe. In het voorvoegsel kunt u een voorvoegsel invoeren waarmee het VLAN wordt geïdentificeerd. In dit voorbeeld worden VLAN 200 en VLAN 300 gebruikt.

- Selecteer een multicastbeleid.

Opmerking: als u een Ethernet-netwerkgroepsbeleid hebt geconfigureerd in de uplinks (Disjoint Layer 2), moet u ook de VLAN's daar toevoegen en de optie Automatisch toestaan van uplinks uitschakelen. Zo niet, dan kunt u deze ingeschakeld laten. Raadpleeg dit document voor meer informatie over Disjoint Layer 2.

VLAN's toevoegen.

- Sla de wijzigingen op.

- Ga naar Profielen > UCS-domeinprofielen en implementeer het domeinprofiel opnieuw.

Opmerking: de implementatie van het domeinprofiel nadat een VLAN is toegevoegd of verwijderd, verstoort het verkeer op de reeds bestaande VLAN's niet.

Domeinprofiel opnieuw implementeren

Stap 2. VLAN's toevoegen aan serverprofiel.

- Navigeer naar Profielen > UCS-serverprofielen en selecteer het serviceprofiel dat is toegewezen aan de server waaraan u de VLAN's gaat toevoegen.

Serverprofiel selecteren

- Selecteer Bewerken in het beleid voor netwerkverbindingen.

- Selecteer in het beleid voor LAN-connectiviteit het beleid voor de Ethernet-netwerkgroep in de vNIC's.

LAN-verbindingsbeleid bewerken

Selecteer Ethernet-netwerkgroepsbeleid

- Selecteer acties en bewerk deze.

Beleid voor Ethernet-netwerkgroepen bewerken

- Voeg de vereiste VLAN's toe. In dit voorbeeld worden VLAN 200 en VLAN 300 gebruikt.

VLAN's toevoegen

- Wanneer de VLAN's zijn toegevoegd, slaat u de wijzigingen op.

Wijzigingen opslaan

Waarschuwing: de implementatie en activering van een serviceprofiel veroorzaakt een reboot en onderbreking.

- Ga naar Profielen > UCS-serverprofielen en implementeer het serverprofiel opnieuw.

VLAN’s verwijderen

Stap 1. Verwijder VLAN's uit het serverprofiel.

- Navigeer naar Profielen > UCS-serverprofielen en selecteer het serverprofiel dat aan uw server is toegewezen.

- Selecteer Bewerken in het netwerkverbindingsbeleid.

- Selecteer in het beleid voor netwerkconnectiviteit het beleid voor de Ethernet-netwerkgroep in de vNIC's.

- Selecteer acties en bewerk deze.

- Verwijder de vereiste VLAN's. In dit voorbeeld worden VLAN 200 en VLAN 300 gebruikt.

VLAN’s verwijderen

- Wanneer de VLAN's zijn verwijderd, slaat u de wijzigingen op.

Waarschuwing: de implementatie en activering van een serviceprofiel leiden tot opnieuw opstarten en onderbreking.

- Ga naar Profielen > UCS-serverprofielen en implementeer het serverprofiel opnieuw.

Stap 2. Verwijder VLAN's uit het domeinprofiel.

- Navigeer naar Profielen > UCS-domeinprofielen en selecteer het domeinprofiel dat is toegewezen aan de verbindingslijnen waar u VLAN's moet verwijderen.

- Ga naar VLAN- en VSAN-configuratie.

- Selecteer VLAN-beleid bewerken.

- Verwijder de vereiste VLAN's. In dit voorbeeld worden VLAN 200 en VLAN 300 gebruikt.

Opmerking: als u een Ethernet-netwerkgroepsbeleid hebt geconfigureerd in de uplinks (Disjoint Layer 2), moet u ook de VLAN's daar verwijderen. Raadpleeg dit document voor meer informatie over Disjoint Layer 2.

VLAN’s verwijderen

- Wanneer de VLAN's zijn verwijderd, slaat u de wijzigingen op.

- Ga naar Profielen > UCS-domeinprofielen en implementeer het domeinprofiel opnieuw.

Opmerking: de implementatie van het domeinprofiel nadat een VLAN is toegevoegd of verwijderd, verstoort het verkeer op de reeds bestaande VLAN's niet.

Domeinprofiel opnieuw implementeren

Verifiëren

Als u wilt controleren of de VLAN-wijzigingen zijn toegepast, opent u een ssh-sessie voor de verbindingsverbinding en controleert u de configuratie op de uplinkinterfaces. Voorbeeld:

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown