Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Opstartorderbeleid maken

Serviceprofiel - vHBA’s

Verifiëren

Problemen oplossen

Windows-installatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het opstarten vanaf Storage Area Network (SAN) kunt configureren in servers die worden beheerd door Unified Computing System Manager (UCSM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- SAN-topologieën

- UCSM

- UCS-serviceprofielen

Gebruikte componenten

- Cisco UCS 6454 fabric interconnect; firmware versie 4.2.3h

- Cisco UCS B200 M5; firmware versie 4.2.3h

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Boot from SAN is een functie waarmee servers een besturingssysteem (OS) kunnen opstarten dat is geïnstalleerd op een externe SAN-gebaseerde opslag, in plaats van een lokale schijf en het is momenteel een zeer gebruikelijke oplossing.

Als u opstart van het SAN wanneer u een serviceprofiel van de ene server naar de andere verplaatst, start de nieuwe server op vanaf exact hetzelfde besturingssysteem.

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- ID voor Virtual Storage Area Network (VSAN)

- World Wide Port Name (WWPN) van initiators en targets

- ID logische eenheid (LUN)

Configureren

Opstartorderbeleid maken

Stap 1. Navigeer naar Servers > Policies > Boot Policies en klik op Toevoegen om een nieuw opstartbeleid te maken.

Stap 2. Noem uw beleid en selecteer de selectievakjes aan de hand van uw vereisten.

Stap 3. Breid vHBA's uit en selecteer de optie SAN Boot toevoegen.

Opmerking: controleer desgewenst het aanvinkvakje Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name.

- Indien ingeschakeld geeft Cisco UCS Manager een configuratiefout weer en meldt hij of een of meer van de vNIC's, vHBA's of iSCSI vNIC's die in de tabel Opstartvolgorde worden vermeld, overeenkomen met de serverconfiguratie in het serviceprofiel.

- Als deze optie niet is ingeschakeld, gebruikt Cisco UCS Manager de vNIC's, vHBA's of iSCSI vNIC's (indien van toepassing voor de opstartoptie) vanaf de serverconfiguratie in het serviceprofiel. Het rapporteert niet of de vNIC's, vHBA's of iSCSI vNIC's die in het opstartbeleid zijn gespecificeerd, overeenkomen met de serverconfiguratie in het serviceprofiel.

Stap 4. Noem uw vHBA en selecteer of het gaat voor Primary, Secundaary of Any. Klik op OK.

Stap 5. Selecteer SAN-opstartdoel toevoegen.

Stap 6. Het toont een venster met de Boot target LUN ID en WWPN. Zorg ervoor dat u de WPAN voor de Opslag en juiste LUN ID invoert.

Stap 7 (optioneel). Voeg een tweede SAN-opstartprocedure toe en herhaal deze.

Stap 8 (optioneel). Voeg CD/DVD-optie toe om de ISO via de virtuele KVM te installeren.

Stap 9. Klik op OK om uw beleid op te slaan.

Serviceprofiel - vHBA’s

Stap 1. Ga naar uw serviceprofiel > Opslag > vHBA's. Voeg een World Wide Node Name (WWN) toe, ofwel statisch of vanuit een pool.

Stap 2. Voeg vHBA toe, noem het en wijs een World Wide Port Name toe (statisch of uit pool).

Waarschuwing: zorg ervoor dat de vHBA op dezelfde manier is geschreven als in de opstartvolgorde is geconfigureerd bij gebruik van de optie Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name.

Stap 3. Gebruik uw vHBA Template of configureer uw vHBA handmatig met Fabric ID, vSAN, enzovoort, volgens uw vereisten. Klik op OK om op te slaan.

Stap 4 (optioneel). Voeg meer vHBA's toe zoals nodig of zoals geconfigureerd in het opstartbeleid.

Verifiëren

Wanneer de server wordt opgestart, verschijnt er een legende met de WPN van de bestemming. Als dit gebeurt, betekent dit dat de configuratie die u hebt gemaakt, correct is.

Problemen oplossen

Stap 1. Start de server opnieuw op en druk op F6 om toegang te krijgen tot het opstartmenu. Hierdoor wordt de initialisatie onderbroken en kunt u verbinding maken met de adapter en opdrachten typen om de verbinding te controleren.

Stap 2. Open een SSH-sessie voor een van de fabric interconnecteert IP-adressen en voer de volgende opdrachten uit.

#connect adapter x/y/z   >>>where x=chassis, y=server, z=adapter

#connect

#attach-fls

#lunlist

For example:

FI-A#connect adapter 1/5/1

adapter 1/5/1 # connect

adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

• PLOGI Sessions

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 15 lifid: 5

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

Als fc_id 0x0000 is, zoals in dit voorbeeld, controleer dan de zoning-configuratie in de Fibre Switch en LUN masking in de storage array.

Zorg ervoor dat de WPDN’s van de initiatiefnemers correct zijn geconfigureerd.

Na correctie en verificatie is het resultaat als volgt:

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x160400

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

vnic : 15 lifid: 5

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x740200

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

Als u deze uitvoer ziet en uw server nog steeds niet kan opstarten, is het waarschijnlijk dat niets is geïnstalleerd op uw opslag en u moet de ISO in kaart brengen en het besturingssysteem installeren.

Windows-installatie

Houd rekening met de punten wanneer u Windows voor het eerst installeert.

- Zorg ervoor dat u de juiste driver-versie gebruikt om de opslag te zien waar het besturingssysteem is geïnstalleerd.

U kunt deze fout mogelijk tegenkomen wanneer u Windows installeert:

Deze fout kan mogelijk optreden wanneer u meerdere SAN Boot Targets hebt geconfigureerd.

- Schakel multipath uit op uw server. Laat slechts één pad over om de externe opslag te bereiken.

- Navigeer naar uw server onder het tabblad Apparatuur. Breid het uit en zoek naar je HBA's.

- Schakel uw HBA's uit om slechts één actief te laten. Klik op de knop Uitschakelen in het menu Handelingen.

- Controleer dat de zoning goed is geconfigureerd en niet naar meerdere doelen wijst.

- Als het probleem zich blijft voordoen, wijzigt u de zonering om slechts één SAN-doel over te laten.

Opmerking: als de installatie is voltooid, schakelt u uw HBA's opnieuw in en configureert u de zonering dienovereenkomstig.

Controleer of de server op het SAN is opgestart zoals verwacht.

Gerelateerde informatie

- Problemen met SAN-opstarten en SAN-connectiviteit oplossen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems