Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

upgrade van fabric-firmware

upgrade van serverfirmware

Verifiëren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het uitvoeren van software-upgrades in alle weefselonderdelen van een Cisco UCS-domein. Dit omvat de twee Fabric Interconnects (FI's), I/O-modules (IOM) en bladeservers via Intersight Managed Mode (IMM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Interview

- Cisco Unified Computing System (UCS)

Voordat u het programma Intersight Managed FI-software upgrades uitvoert, dient u deze vereisten in acht te nemen:

- Alleen Cisco UCS 6400 Series FI’s in een Cisco UCS-domein kunnen worden bijgewerkt.

- U moet minimaal de volgende beschikbare opslag in de FI-partities hebben om de firmware-bundel te downloaden:

- 90% vrije ruimte in /var/tmp

- 20% vrije ruimte in /var/sysmgr

- 30% vrije ruimte in /mnt/pss

- 18% vrije ruimte in /flitser

- Alle servers in het Cisco UCS-domein moeten voldoen aan de eisen van de licentielaag of hoger.

- De minimale versie van de bundelvrijgave is 4.1(2a).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco UCS 6400 Series FI, eerste firmware 4.2(1e)

- UCS B-B200-M5-bladeserver, initiële firmware 4.2(1a), Premier-licentielaag

- Intersight SaaS

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

upgrade van fabric-firmware

U kunt met de upgrade van de infrastructuur als firmware starten door één van de twee FI's te kiezen en op firmware klikken.

Dit wordt terugverwezen naar het scherm waar de upgradewizard initialiseert.

Stap 1. Bevestig de UCS-omgeving (kolommen Fabric Interconnect A en Fabric Interconnect B) en de huidige firmware-versie. Klik op Volgende.

Stap 2. Klik op de target firmware versie. Klik op Volgende.

Stap 3. Dit is een samenvatting die de geselecteerde apparaten en de doelfirmware-versies toont. Een groen pijltje toont de firmware versie als het doel firmware hoger is dan de huidige versie. Anders toont het een geel pijltje.

Zodra u op de upgrade klikt, moet u dit de laatste keer bevestigen. Op dit moment hebben de FI's nog geen herstart nodig.

U kunt de upgrade controleren door naar aanvragen te navigeren en op Actief te klikken. Klik op de naam van de activiteit om de volledige werkstroomtaken te zien.

Om het proces te voltooien moet u de herstart voor Fabric B en dan voor Fabric A erkennen.

Opmerking: Zorg er voordat u doorgaat met het opnieuw opstarten van de tweede FI voor dat het gegevenspad klaar is op de eerste stof. Om dit te verifiëren kunt u API of de CLI met de opdracht (nxos)# tonen spelende grens interfaces.

Werkstroomtaken zijn als volgt:

- Downloadintersight FI - bundel van Intersight Software Storage

- IOM’s voor upgrade

- Evacueert gegevensverkeer op FI B

- FI B activeren

- Wacht op een gebruiker. voor herstart van FI

- Wacht totdat het programma is geactiveerd

- Gegevensverkeer op FI A evacueren

- FI A activeren

- Wacht op een gebruiker. voor herstart van FI

- Wacht totdat het programma is geactiveerd

upgrade van serverfirmware

Kies de server die u wilt upgraden en kies in de vervolgkeuzelijst Handelingen de firmware van upgrade.

Hiermee initialiseert u de firmware-upgrade.

Stap 1. Bevestig dat het de juiste server is en controleer de huidige firmware-versie.

Stap 2. Klik op het keuzerondje naast de firmware-versie.

Stap 3. Dit is een samenvatting die de server en de target firmware versie toont. Een groen pijltje toont de firmware versie als het doel firmware hoger is dan de huidige versie. Anders toont het een geel pijltje.

In het dialoogvenster Firmware upgrade-firmware kunt u direct opnieuw opstarten of u kunt de herstart later erkennen.

U kunt de upgrade controleren door naar aanvragen te navigeren en op Actief te klikken.

Klik op de naam van de activiteit om de volledige werkstroomtaken te zien.

De werkstroomtaken zijn als volgt:

- Downloadserverbundel van de Intersight-software van de opslagplaats

- Upgradeadapters (voor kant)

- Upgradeserver

- Wacht tot de server opnieuw opgestart is

- Wacht tot de upgrade is voltooid

Verifiëren

- Om de lokale FI-opslagvrije ruimte te controleren, kiest u een van de FI's, klikt u op Opmaak en vervolgens klikt u op Local Storage.

Na de upgrade van de infrastructuur kunt u het installatielogbestand controleren. Dit toont de nieuwe versie, de tijdstempels van de upgrade en staat u toe een succesvolle upgrade te bevestigen.

UCS-TS-MXC-P25-6454-IMM-A(nx-os)# show install all status

This is the log of last installation.

<Mon Sep 27 07:01:30>

Verifying image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin for boot variable "nxos".

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:18>

<Mon Sep 27 07:02:18>

Verifying image type.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:24>

<Mon Sep 27 07:02:25>

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:26>

<Mon Sep 27 07:02:26>

Preparing "bios" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:28>

<Mon Sep 27 07:03:14>

Performing module support checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:16>

<Mon Sep 27 07:03:16>

Notifying services about system upgrade.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:29>

Compatibility check is done:

Module  bootable     Impact       Install-type Reason

------ --------   --------------  ------------ ------

1      yes        disruptive        reset     default upgrade is not hitless

Images are upgraded according to following table:

Module      Image                     Running-Version(pri:alt)       New-Version       Upg-Required

------   ----------   ----------------------------------------   --------------------   ------------

1         nxos                     9.3(5)I42(1c)                   9.3(5)I42(1e)           yes

1         bios           v05.42(06/14/2020):v05.40(01/17/2020)     v05.42(06/14/2020)      no

1         fpga                        IO-0x19 MI-0x10              IO-0x22 MI-0x10         yes

Install is in progress, please wait.

<Mon Sep 27 07:03:31>

Performing runtime checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:32>

<Mon Sep 27 07:03:32>

Setting boot variables.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:11>

<Mon Sep 27 07:04:11>

Performing configuration copy.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:14>

Module 1: <Mon Sep 27 07:04:14>

Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:05:11>

<Mon Sep 27 07:05:11> Install has been successful.

Gerelateerde informatie

- Cisco Video-configuratiegids voor Intersight Managed Mode: Firmware beheren

- Cisco Intersight Managed Mode (IMM) - UCS Blade Firmware-upgrades

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems