Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Mogelijkheden voor Cisco- en Nutanix-samenwerking

Voorwaarden voor het openen van een serviceaanvraag

Technologie en subtechnologie

Proactieve RMA voor Cisco computing hyperconverged met Nutanix

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de juiste ondersteuningsresources voor uw Cisco computing Hyperconverged-oplossing met Nutanix kunt inschakelen.

Achtergrondinformatie

De Cisco Compute Hyperconverged oplossing met Nutanix omvat een bidirectioneel coöperatief ondersteuningsmodel. Het primaire pad om ondersteuning aan te spreken is om een serviceaanvraag te maken met de Cisco Support Case Manager. Afhankelijk van het feit of het probleem bij de hardware of software ligt, wordt de serviceaanvraag automatisch naar de juiste ondersteuningsorganisatie, Cisco of Nutanix gerouteerd. Dit maakt een naadloze ondersteuningservaring mogelijk, of u nu kiest voor Cisco of Nutanix als eerste contactpunt.

Mogelijkheden voor Cisco- en Nutanix-samenwerking

Het Cisco eBonding framework is wat niet alleen automatische case routing mogelijk maakt op basis van het specifieke probleem, maar ook de mogelijkheid voor zowel Cisco en Nutanix Support om relevante informatie te bekijken en updates tussen beide leveranciers systematisch te delen. Als het probleem bijvoorbeeld ontstaat bij een Cisco-onderdeel van de oplossing maar later wordt ontdekt dat Nutanix-ondersteuning vereist is, heeft Cisco de mogelijkheid om Nutanix namens u aan te spreken. Als u ervoor kiest om een case voor Nutanix Software aan te maken, maar later ontdekt wordt dat Cisco-ondersteuning vereist is, heeft Nutanix dezelfde mogelijkheid om Cisco namens u aan te spreken. Als u ervoor kiest om een ondersteuningscase rechtstreeks in de Nutanix-ondersteuningsportal te openen, kan Nutanix Cisco namens u inschakelen met behulp van een serienummer van de server onder een actief Cisco-ondersteuningscontract. In het geval dat Cisco of Nutanix de noodzaak om de ander voor extra hulp in te schakelen acht, hebben beide leveranciers de mogelijkheid om samen te werken zonder dat uw betrokkenheid vereist is.

Opmerking: Als u onafhankelijk een Cisco-serviceaanvraag en een Nutanix-serviceaanvraag opent, kunnen de twee serviceaanvragen niet met terugwerkende kracht worden gebundeld.

Voorwaarden voor het openen van een serviceaanvraag

Ten minste één van deze vereiste informatie is vereist om een ondersteuningsverzoek voor Cisco computing hyperconverged met Nutanix te openen:

1. Cisco Subscription ID voor het Nutanix-abonnement

2. Cisco Product-ID (PID) voor het Nutanix-abonnement

3. Cisco-serienummer voor een server die aan het Nutanix-abonnement is gekoppeld

4. Contract-ID voor de Nutanix-software die aan de Cisco-account is gekoppeld

Voer de gewenste informatie in en selecteer het gewenste product

Technologie en subtechnologie

Om een tijdige triage en probleemoplossing te garanderen, moeten de juiste opties voor technologie, subtechnologie en probleemcode worden geselecteerd op het moment dat de serviceaanvraag wordt geopend.

In de tabel wordt aangegeven welke opties voor technologie, subtechnologie en probleemcode automatisch worden gebruikt voor Cisco of Nutanix, afhankelijk van het probleem dat zich voordoet.

Selecteer handmatig een technologie en filter voor Nutanix

Technologie: Gebiedsnetwerken voor opslag en opslag van datacenters (SAN’s)

Selectie van subtechnologie

Probleemcodes

verkoper

Cisco computing HCI (met Nutanix) - hardware

Configuratieassistentie

Cisco-software

Foutberichten, logbestanden, debugs

Cisco-software

Installeren, verwijderen of upgraden

Cisco-software

Hardware-fout

Cisco-software

Hardware DOA

Cisco-software

Vraag over productfunctie/functie

Cisco-software

Cisco computing HCI (met Nutanix) - netwerken

Configuratieassistentie

Cisco-software

Interoperabiliteit

Cisco-software

Vraag over productfunctie/functie

Cisco-software

Foutberichten, logbestanden, debugs

Cisco-software

Licentie

Cisco-licentiëring

Cisco computing HCI (met Nutanix) - Intersight

Foutberichten, logbestanden, debugs

Cisco-software

Licentie

Cisco-licentiëring

Configuratieassistentie

Cisco-software

Nutanix-software

Foutberichten, logbestanden, debugs

Nutanix

Installeren, verwijderen of upgraden

Nutanix

Licentie

Nutanix

Other (Overig)

Nutanix

Softwarefout

Nutanix

Software selecteren/downloaden

Nutanix

Proactieve RMA voor Cisco computing hyperconverged met Nutanix

Door gebruik te maken van telemetrie van aangesloten Cisco Intersight-producten, kan Cisco een vrijwel moeiteloze klantervaring bieden wanneer producten bepaalde defecten ondervinden. Zonder menselijke interactie worden een serviceaanvraag (SR) en een retourmateriaalautorisatie (RMA) proactief geautoriseerd om de tijd tussen het falen en de vervanging aanzienlijk te beperken.

Zie de handleiding Proactive RMA for Intersight voor meer informatie.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.