Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Intersight Managed Mode

Stap 1. VLAN's toevoegen aan domeinprofiel

Stap 2. VLAN's toevoegen aan serverprofiel

Standalone Intersight-modus

UCS-beheermodus

Stap 1. VLAN('s) toevoegen aan de verbindingsverbinding

Stap 2. VLAN toevoegen aan serverprofielen

VLAN toevoegen aan prisma-element

VLAN toevoegen aan Prism Central

De NIC-kaart aan de VM's toevoegen/wijzigen

prisma-element

PRISM Central

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u VLAN's op de juiste manier kunt toevoegen in CCHN-clusters.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- UCS-kennis

- Netwerkconcepten

Zorg ervoor dat u deze vereisten hebt voordat u deze configuratie probeert:

- VLAN-ID

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco Compute Hyperconverged met Nutanix heeft drie verschillende beheermodi:

UCS-beheermodus (UMM):

De UCS Manager-modus maakt gebruik van klassieke UCSM- en Fabric-verbindingen voor gecentraliseerd beheer van computer-, netwerk- en profielen:

- Nodes zijn verbonden met Fabric Interconnects, die het serverbeleid, de firmware en de connectiviteit beheren.

- Klassieke functies van UCS: serviceprofielen en gecentraliseerd beheer via UCSM.

Intersight Managed Mode (IMM):

Met de beheermodus Intersight kan Cisco Intersight Fabric Interconnects en UCS-servers rechtstreeks beheren:

- Biedt cloudgebaseerd beheer (of via lokale apparaten) voor server- en netwerkbeleid, profielen en levenscyclusbewerkingen.

- Ondersteunt automatisering, firmware-upgrades, profieltoewijzingen en beheer op afstand met behulp van de portal van Intersight.

- Alle compute nodes, FI-beleid en netwerken worden beheerd via Intersight.

Standalone Intersight Mode (ISM):

In deze modus worden servers individueel beheerd door Cisco Intersight, zonder Fabric Interconnects:

- Nodes zijn rechtstreeks verbonden met Top-of-Rack (ToR)-switches en alleen de servers worden beheerd door Intersight.

- Geschikt voor omgevingen waar u liever geen Fabric Interconnects gebruikt; al het beheer - inclusief firmware, beleid en bewaking - gebeurt via Intersight, maar op serverbasis.

Het proces voor het toevoegen van VLAN's aan het cluster is afhankelijk van de beheermodus.

Configureren

De algehele workflow voor het toevoegen van VLAN's is afhankelijk van de beheermodus.

Werkstroom voor het toevoegen van VLAN's

Intersight Managed Mode

Stap 1. VLAN's toevoegen aan domeinprofiel

Navigeer naar Profielen> UCS-domeinprofielen en selecteer het domeinprofiel dat is toegewezen aan de verbindingslijnen waaraan u VLAN's moet toevoegen.

Selecteer het UCS-domeinprofiel dat behoort tot het IMM Nutanix Cluster.

Klik op Bewerken om het VLAN-beleid te wijzigen

Voeg de vereiste VLAN's toe. In het voorvoegsel kunt u een voorvoegsel invoeren waarmee het VLAN wordt geïdentificeerd.

Selecteer een multicastbeleid.

De wijzigingen opslaan.

Selecteer Acties en klik op Implementeren.

Opmerking: de implementatie van het domeinprofiel nadat een VLAN is toegevoegd of verwijderd, verstoort het verkeer op de reeds bestaande VLAN's niet.

Stap 2. VLAN's toevoegen aan serverprofiel

Navigeer naar Profielen> UCS-serverprofielen en selecteer het serviceprofiel dat is toegewezen aan de server waaraan u de VLAN's gaat toevoegen.

Opmerking: De profielen die zijn gemaakt door de nutanix foundation central hebben het formaat ntnx_<serial_number>_<uuid>.

Selecteer Bewerken in het beleid voor netwerkverbindingen.

Opmerking: als u extra VLAN's toevoegt, wordt de server niet opnieuw opgestart.

Selecteer in het beleid voor netwerkconnectiviteit het beleid voor de Ethernet-netwerkgroep in de vNIC's.

Opmerking: zorg ervoor dat u het juiste Ethernet-netwerkgroepsbeleid en het LAN-verbindingsbeleid wijzigt omdat er mogelijk meerdere beleidsregels zijn geconfigureerd in het cluster.

Selecteer Acties en vervolgens Bewerken.

Voeg de vereiste VLAN's toe en klik op Opslaan.

Zodra het VLAN is toegevoegd, is een waarschuwing voor wijzigingen in behandeling aanwezig.

Selecteer Actie en klik op Implementeren.

Selecteer de optie Alle bijbehorende beleidsregels implementeren, ongeacht of deze zijn gewijzigd en ik begrijp dat de potentiële onderbreking kan optreden tijdens de implementatie van het profiel en klik op Implementeren.

De implementatie van het serverprofiel moet worden uitgevoerd in elk serverprofiel in het IMM-cluster.

Navigeer naar Profielen> UCS-serverprofielen en implementeer het resterende serverprofiel.

Klik op het pictogram met drie stippen en selecteer Implementeren.

Standalone Intersight-modus

In deze beheermodus hoeft u alleen de VLAN's aan de upstream-switches toe te voegen.

N5KA# show run inter ethernet 1/20

!Command: show running-config interface Ethernet1/20

!Time: Tue Aug 12 21:38:21 2025

version 7.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/20

description CIMC Nutanix ISM C240-M6

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

N5KA# show vlan | grep 500

500  VLAN0500                         active    Eth1/16, Eth1/19, Eth1/20

UCS-beheermodus

Stap 1. VLAN('s) toevoegen aan de verbindingsverbinding

Navigeer in UCS Manager naar LAN > LAN Cloud > VLAN's.

Klik in het rechterdeelvenster op Toevoegen.

Voer de vereiste informatie in en klik op OK.

VLAN-naam/voorvoegsel: name-VLANID

Multicast-beleidsnaam

VLAN-ID

Stap 2. VLAN toevoegen aan serverprofielen

Navigeer naar Servers > Serviceprofielen

Zoek naar de suborganisatie gemaakt voor Nutanix

Selecteer het gewenste serviceprofiel. Serviceprofielen die door Nutanix Installed zijn gemaakt, hebben de indeling fdtn_<serial_number>.

Navigeer naar Netwerk, selecteer de VNIC en klik op Wijzigen.

Selecteer het VLAN dat u wilt inschakelen en klik op OK.

Klik op Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Dit moet worden gedaan op alle vNIC's die VM-verkeer aan zowel kant A als kant B vervoeren, evenals op alle serviceprofielen van knooppunten die tot het cluster behoren.

Nu u de VLAN's op UCS-niveau hebt geconfigureerd, zijn er twee opties om de VLAN's op clusterniveau te configureren:

In Prism-element kunt u de VLAN's toevoegen voor één cluster

Op Prism Central kunt u de VLAN's toevoegen voor alle clusters die door de pc worden beheerd

VLAN toevoegen aan prisma-element

Opmerking: dit proces is hetzelfde, onafhankelijk van de clusterbeheermodus.

Navigeer in Prism Element naar VM en selecteer Tabel.

Klik op Netwerkconfiguratie en selecteer + Subnet maken.

Voeg de informatie over VLAN toe en klik op Opslaan.

Optioneel kunt u de optie IP-adresbeheer inschakelen inschakelen om het IP-adres automatisch aan de VM's te leveren.

VLAN toevoegen aan Prism Central

Opmerking: dit proces is hetzelfde, onafhankelijk van de clusterbeheermodus.

Ga naar Infrastructuur > Netwerk en beveiliging > Subnetten.

Klik op Subnet maken.

Vul de gegevens in met de naam van het VLAN, de VLAN-ID en selecteer de virtuele switch waaraan het VLAN is toegewezen.

Selecteer het IP-adresbeheer.

Nutanix IPAM kan IP-adressen automatisch toewijzen aan VM's met behulp van DHCP. U kunt elk virtueel netwerk configureren met een specifiek IP-subnet, bijbehorende domeininstellingen en IP-adresgroepen die beschikbaar zijn voor toewijzing aan VM's.

Externe IPAM zorgt ervoor dat het IP-adres aan de VM's wordt toegewezen.

De NIC-kaart aan de VM's toevoegen/wijzigen

prisma-element

Navigeer in prisma-element naar VM en selecteer tabel.

Klik met de rechtermuisknop op de gewenste VM en selecteer Bijwerken.

In Netwerkadapter (NIC) kunt u de huidige NIC-configuratie wijzigen of extra NIC's toevoegen.

In dit voorbeeld wordt de huidige NIC-configuratie gewijzigd.

Klik op het potloodpictogram.

Selecteer het nieuwe VLAN en klik op Opslaan.

PRISM Central

U kunt ook extra VLAN's toevoegen vanuit Prism Central.

Navigeer naar Infrastructuur > Berekenen > VM's.

Klik op Lijst en selecteer de gewenste VM.

Selecteer Bijwerken en klik op Netwerk selecteren.

Klik op + Bijvoegen aan subnet.

Selecteer het VLAN dat u wilt toevoegen en klik op Opslaan.

Opmerking: vanuit Prism Central kunt u extra NIC's toevoegen, maar de bestaande NIC's niet wijzigen.

Afhankelijk van de netwerkconfiguratie in het upstream-netwerk kunt u kiezen welke koppelingsmodus wordt geopend of welke trunk wordt gebruikt.

Nu hebt u het VLAN op clusterniveau en UCS-niveau toegevoegd.

Gerelateerde informatie

VLAN's configureren op UCS

VLAN's toevoegen en verwijderen voor UCS in de modus Intersight Managed

Een basis-VLAN-subnet maken voor gast-VM-interfaces