Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Oplossing voor gemeenschappelijke scenario’s

[FSM:MISLUKT]: Interne systeemback-up

Uitgeschakeld eindpunt: Problemen met IP, wachtwoord, ruimte of toegang opsporen

De wachtwoordcoderingssleutel is niet ingesteld

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u veelvoorkomende back-upstoringsscenario's voor het UCS-systeem kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is van toepassing op UCS Manager en Cisco Intersight. Het document behandelt UCS ongeacht het specifieke Fabric Interconnect-model.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Het uitvoeren van een back-upbewerking voor een UCS-domein maakt een snapshot van alle of een gedeeltelijke systeemconfiguratie mogelijk om de UCS-omgeving na een catastrofale storing te kunnen herstellen.

Er zijn verschillende back-upopties beschikbaar afhankelijk van welke configuraties noodzakelijk worden geacht voor een tijdig herstel van de UCS-systeemconfiguratie.

Full State - Een binair bestand dat een snapshot van het gehele systeem bevat. U kunt het bestand dat met deze back-up is gegenereerd gebruiken om het systeem tijdens calamiteitenherstel te herstellen. Dit bestand kan de configuratie op de oorspronkelijke fabric interconnect herstellen of opnieuw opbouwen, of de configuratie op een andere fabric interconnect opnieuw maken. U kunt dit bestand niet gebruiken voor importeren.

Opmerking: U kunt alleen een back-upbestand met de volledige status gebruiken om een systeem te herstellen met dezelfde versie als het systeem waarvan het back-upbestand is geëxporteerd. Het is ook belangrijk dat de bundels waaruit de back-up is genomen, aanwezig blijven in Cisco UCS Manager en niet kunnen worden verwijderd.

Alle configuratie - Een XML-bestand dat alle systeem- en logische configuratie-instellingen bevat. U kunt het bestand dat met deze back-up is gegenereerd gebruiken om deze configuratie-instellingen te importeren naar de oorspronkelijke verbinding tussen de stoffen of naar een andere verbinding tussen de stoffen. U kunt dit bestand niet gebruiken voor een systeemherstel. Dit bestand bevat geen wachtwoorden voor lokaal geverifieerde gebruikers.

Systeemconfiguratie - Een XML-bestand dat alle systeemconfiguratie-instellingen bevat, zoals gebruikersnamen, rollen en locales. U kunt het bestand dat met deze back-up is gegenereerd gebruiken om deze configuratie-instellingen te importeren naar de oorspronkelijke verbinding tussen de stoffen of naar een andere verbinding tussen de stoffen. U kunt dit bestand niet gebruiken voor een systeemherstel.

Logische configuratie - Een XML-bestand met alle logische configuratie-instellingen zoals serviceprofielen, VLAN’s, VSAN’s, pools en beleidsregels. U kunt het bestand dat met deze back-up is gegenereerd gebruiken om deze configuratie-instellingen te importeren naar de oorspronkelijke verbinding tussen de stoffen of naar een andere verbinding tussen de stoffen. U kunt dit bestand niet gebruiken voor een systeemherstel.

Oplossing voor gemeenschappelijke scenario’s

[FSM:MISLUKT]: Interne systeemback-up

Deze fout kan zich voordoen als er een communicatiefout is tussen de primaire en secundaire verbinding.

De exacte oorzaak kan variëren, aangezien deze fout kan ontstaan door de meest voorkomende oorzaken, maar niet beperkt tot:

Oorzaak

Oplossing

Inoperable Fabric Interconnect

Als de fout niet het gevolg is van een geplande gebeurtenis met betrekking tot voeding of onderhoud, neemt u contact op met Cisco Support Services

Bediening voor upgrade van firmware mislukt

Als de upgrade van de firmware is verholpen, kan de fout worden opgelost door deze stappen te implementeren

Onjuiste SSH-sleutel

Als deze fout optreedt als gevolg van een recente upgrade naar UCSM 4.0 of 4.1, raadpleegt u deze stappen

Uitgeschakeld eindpunt: Problemen met IP, wachtwoord, ruimte of toegang opsporen

Deze fout geeft aan dat het UCS-domein geen succesvolle verbinding kon maken en het reservebestand niet naar de geconfigureerde doelserver kon overbrengen.

De externe protocollen voor bestandsoverdracht worden handmatig of automatisch overgedragen aan het UCS-reservebestand:

Als er tijdens de back-up van de bestandsoverdracht een netwerkcommunicatieprobleem is, verschijnt een fout die aangeeft dat er een time-out is opgetreden of dat het eindpunt (de externe server) onbereikbaar was.

Maak handmatig een back-upbewerking als eerste stap om te controleren of er een probleem is met de netwerkcommunicatie tussen het UCS-domein en de externe bestandsserver. Indien geslaagd, geeft dit aan dat er mogelijk sprake is van een intermitterend probleem in netwerkcommunicatie tussen het UCS-domein en de externe bestandsserver tijdens het specifieke venster waarin een back-up wordt gegenereerd en op afstand wordt overgebracht.

Selecteer de Admin State as Enabled en selecteer vervolgens alle toepasselijke opties zoals Type, Protocol, Hostname, Remote File name en Gebruikersnaam/Wachtwoord, indien van toepassing.

Klik op OK als u klaar bent.

Als u geen Success status ontvangt, dan zou het impliceren dat er een communicatie fout is tussen het UCS-domein en de Remote File Server.

Er moet open communicatie zijn tussen het UCS Management Network en de Remote File Server-locatie. Het gebruikte Protocol vereist dat verkeer wordt toegestaan tussen zowel bron als bestemming.

SSH naar het virtuele IP-adres van uw UCS-cluster. Verbind met de lokale beheershell en voer vervolgens de opdracht tonen open-netwerk-poorten om te valideren.

De wachtwoordcoderingssleutel is niet ingesteld

Beginnend met release 4.2(3d), introduceert Cisco UCS Manager een wachtwoordcoderingssleutel om de beveiliging van back-upconfiguratiebestanden te verbeteren. Password Encryption Key wordt standaard niet ingesteld nadat u hebt geupgrade op release 4.2(3d). Voor meer informatie over het instellen van de wachtwoordsleutel

Deze procedure beschrijft hoe u de wachtwoordcoderingssleutel kunt instellen en de fout kunt verwijderen. Als u deze GUI-opties niet ziet, probeer dan een andere browser of wis de cache/cookies van uw browser.

Procedure:

Stap 1: Klik in het navigatiedeelvenster op Beheerder.

Stap 2: Alles uitvouwen > Gebruikersbeheer > Gebruikersservices > Lokaal geverifieerde gebruikers.

Stap 3: Vul de velden Password Encryption Key in en bevestig de coderingssleutel.

U moet een wachtwoordcoderingssleutel instellen om back-upconfiguratiebestanden te maken en de back-upbestanden te importeren. Met Cisco UCS Manager release 4.2(3d) en hoger kunt u geen back-upconfiguratiebestanden maken of back-upconfiguratiebestanden importeren zonder de wachtwoordcoderingssleutel in te stellen.

Gerelateerde informatie

Configuratie van back-up en herstel