Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Schijf groepsbeleid maken

Opslagprofiel maken

Opstartbeleid maken op basis van Opstarten

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u opslagprofielen kunt configureren voor C-Series geïntegreerde servers met Cisco UCS (Unified Computing System) Manager (UCSM). Opslagprofielen maken flexibiliteit mogelijk om het aantal opslagschijven, rollen en gebruik van deze schijven en andere opslagparameters te definiëren. Je kunt een virtueel station maken in verschillende groepen met de naam Logical Unit Number (Logical Unit Number, LUN's), en je kunt een rol toekennen aan die LUN's.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Schijf groepsbeleid maken

Dit voorbeeld is geldig wanneer u disk6-7 gebruikt om Redundant Array of Independent Disks (RAID) 1-volume te maken dat wordt gebruikt om LUN's te splitsen. U kunt ook de configuratie van de automatische schijf gebruiken waar het systeem de disks selecteert. Dit voorbeeld gebruikt de handmatige configuratie voor demo-doeleinden voor het geval u schijven wilt toewijzen zoals in de afbeelding wordt getoond.

Opslagprofiel maken

Nadat u de Schijfinroep hebt gemaakt, maakt u Opslagprofiel en binnen Opslagprofiel maken u Opstarten met LUN en Data LUN(s).

Hier valt weinig op:

1. Booable is uitgeschakeld omdat het serviceprofiel nog niet is toegepast.

2. Het veld Definitie van controller blijft leeg. Het wordt alleen gebruikt met interne PCH-controller voor interne SSD’s. De definitie van PCH-controller bood de mogelijkheid om één LUN-VAL te configureren over twee interne SSD's die verbonden zijn met de geïntegreerde PCH-controller.

Opstartbeleid maken op basis van Opstarten

Dit voorbeeld creëerde LUN genaamd 100gb, wat bedoeld is als Boot LUN. Maak dus dienovereenkomstig laars beleid en pas op Service Profile toe.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Voordat u het serviceprofiel op de server toepast, moet u ervoor zorgen dat de disks die worden gebruikt in de Schijfinroep in de "Oningesteld goede" toestand zijn, anders wordt er een fout opgetreden bij de status onvoldoende disks ten tijde van de serviceprofielassociatie. Dit voorbeeld gebruikte Disk6-7, zodat ze in "Oningesteld Good" zouden moeten zijn, indien ze zich in "Online" status of "Jbod" bevinden, en klik met de rechtermuisknop op deze disks en selecteer Stel Ungeconfigureerde Bad to Good.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Als het serviceprofiel met succes is toegepast, moet de configuratie er als volgt uitzien: