Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Definitie van stuurprogramma

Apparaten die een stuurprogramma nodig hebben

Stuurprogramma’s versus firmware

Afhankelijkheid van stuurprogramma’s van aanwezige firmware

Situaties waarin stuurprogramma’s moeten worden geïnstalleerd en bijgewerkt

Vereiste versies van stuurprogramma’s

Bundel met stuurprogramma’s downloaden

Serverhardware identificeren

UCS B-Series

UCS C-Series

UCS-firmwarerelease identificeren

UCS B-Series

UCS C-Series

OS-kenmerken

ESXi van VMware

Stuurprogramma installeren

ESXi 5.x/6.x

ESXi 4.x

Installatie voltooien

Nuttige CLI-opdrachten voor VMware

Microsoft Windows Server

Huidige versie van stuurprogramma controleren

Huidige versie van stuurprogramma controleren via de opdrachtregel

Ontbrekende stuurprogramma’s

Stuurprogramma installeren

Stuurprogramma installeren vanaf de opdrachtregel

Nuttige CLI-opdrachten voor Windows

Red Hat en SUSE Linux

Achtergrondinformatie over SUSE

Huidige versie van stuurprogramma en OS-release controleren

Stuurprogramma installeren

Bijlage

Referentietabel met namen van stuurprogramma’s

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u apparaatstuurprogramma’s installeert op het Cisco Unified Computing System (UCS) bij veelgebruikte besturingssystemen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco UCS Manager

- Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Virtual Machine-ware (VMware), Windows Server of Linux-besturingssystemen (OS)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende hardwareplatforms:

- UCS B-Series

- UCS C-Series

"De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van elke opdracht begrijpt."

Achtergrondinformatie

Definitie van stuurprogramma

Een apparaatstuurprogramma is software die de interface vormt tussen het besturingssysteem en de hardware. Het stuurprogramma zet voor een bepaald apparaat algemene opdrachten van het besturingssysteem om in gespecialiseerde opdrachten, zodat het besturingssysteem kan communiceren met hardware-apparaten.

Apparaten die een stuurprogramma nodig hebben

Hierna volgt een lijst van hardware-apparaten die apparaatstuurprogramma’s nodig hebben:

- Ethernet-netwerkinterfacekaart (ENIC)

- Fibre Channel-netwerkinterfacekaart (FNIC)

- RAID-controller (redundant array met onafhankelijke schijven)

- Chipset op moederbord

- Videokaart

- Trusted Platform Module (TPM)

Stuurprogramma’s versus firmware

Apparaatstuurprogramma’s zijn anders dan firmware. De software van apparaatstuurprogramma’s wordt geïnstalleerd op het besturingssysteem, terwijl firmware code op een lager niveau betreft die op hardware-apparaten wordt geïnstalleerd. Firmware wordt opgeslagen in niet-vluchtig geheugen, zoals ROM, wisbaar programmeerbaar ROM (EPROM) of flashgeheugen.

Afhankelijkheid van stuurprogramma’s van aanwezige firmware

Apparaatstuurprogramma’s zijn sterk afhankelijk van de apparaatfirmware. Apparaatstuurprogramma’s moeten compatibel zijn met het firmware-niveau van een hardware-apparaat, zodat deze goed met elkaar communiceren; de functionaliteit van stuurprogramma en firmware moet overeenkomen voor de juiste werking.

Situaties waarin stuurprogramma’s moeten worden geïnstalleerd en bijgewerkt

Apparaatstuurprogramma’s zijn vooraf met besturingssystemen geïnstalleerd (zoals Cisco OEM VMware ESXi-images) of kunnen handmatig na installatie van het besturingssysteem worden geïnstalleerd.

Over het algemeen moeten apparaatstuurprogramma’s na de volgende procedures worden bijgewerkt:

- Upgrades van UCS-firmware

- Grote upgrades/patches van het besturingssysteem

Vereiste versies van stuurprogramma’s

In de interoperabiliteitsmatrix voor UCS-hardware en -software zijn de versies van stuurprogramma’s opgenomen die nodig zijn voor een bepaalde combinatie van besturingssysteem, apparaat en firmware.

Waarschuwing: de driver-versies die in de matrix zijn vermeld, zijn getest en geverifieerd door het Cisco Engineering Quality Assurance-team en het is van cruciaal belang om de juiste driver te installeren; anders onverwacht gedrag dat tot netstoringen kan leiden.

In dit voorbeeld wordt getoond dat versie 1.6.0.36 van het FNIC-stuurprogramma vereist is voor een B200 M4 met een virtuele interfacekaart (VIC) 1240 met ESXi 6.0 U3 op UCS-release 3.2.2.

Bundel met stuurprogramma’s downloaden

Voer de volgende stappen uit om de bundel met stuurprogramma’s te downloaden:

1. Navigeer in een webbrowser naar https://www.cisco.com

2. Ga naar Ondersteuning en klik op Softwaredownloads.

3. Klik op Servers – Unified Computing.

4. Kies uw server. Er zijn Cisco UCS-stuurprogramma’s verkrijgbaar voor zowel Cisco UCS B-Series bladeservers als Cisco UCS C-Series rackservers.

5. Klik op Unified Computing System (UCS) Drivers (Stuurprogramma’s voor Unified Computing System (UCS)).

6. Selecteer de bundel die u wilt downloaden en klik op Downloaden.

Tip: Wanneer u bepaalt welke bundel met stuurprogramma’s u wilt downloaden, moet u de bundelversie selecteren die het meest op de release van de serverfirmware lijkt. Als u bijvoorbeeld UCS-B release 3.2(2b) gebruikt, moet u voor VMware de bundel met stuurprogramma’s ucs-bxxx-drivers-vmware.3.2.2b.iso selecteren.

Tip: De meeste VMware ESXi-stuurprogramma’s worden rechtstreeks gedownload van www.vmware.com/download, met een zoekopdracht voor de versie van het stuurprogramma. Dit werkt vaak sneller dan het downloaden van de gehele bundel met stuurprogramma’s.

Serverhardware identificeren

Voordat u het juiste stuurprogramma selecteert, moet u vaststellen welke hardwareapparaten op de server zijn geïnstalleerd. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de apparaten kunt vinden die zich op de UCS Manager en in de CIMC bevinden.

UCS B-Series

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u de serverinventaris in UCS Manager kunt vinden. Server 1/1 heeft twee geïnstalleerde adaptermodellen: het VIC 1240.

UCS C-Series

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u de serverhardware-apparaten in CIMC kunt vinden. Op de server is een Cisco12G ModularSAS HBA RAID-controller geïnstalleerd.

UCS-firmwarerelease identificeren

Voordat de juiste versie van het stuurprogramma wordt geselecteerd, moet de UCS-release worden bepaald. In deze sectie wordt beschreven hoe u de huidige UCS-release kunt identificeren die op de servers is geïnstalleerd.

UCS B-Series

In dit voorbeeld voert UCS B Series UCS release 4.1(3h) uit

UCS C-Series

In dit voorbeeld wordt UCS C Series uitgevoerd met UCS release 4.1(2f).

OS-kenmerken

In deze sectie wordt beschreven hoe u versies van stuurprogramma’s controleert en stuurprogramma’s installeert op veelgebruikte besturingssystemen.

ESXi van VMware

Gebruik de volgende opdrachten om de huidige versies van stuurprogramma’s en de VMware-build te controleren:

Tip: Deze opdrachten worden uitgevoerd via de opdrachtregel van ESXi. Secure Shell (SSH) moet worden ingeschakeld voordat een SSH-sessie wordt gestart.

Opdracht

Beschrijving

vmware -vl

Toont VMware-build en -patchniveau

esxcli software profile get

Toont variant van ISO-image van installatie

esxcfg-scsidevs -a

Toont lijst met HBA’s van hosts en bijbehorende stuurprogrammanaam

esxcfg-nics -l

Toont lijst met vmnic’s en NIC-modellen (netwerkinterfacekaart) van de host

ethtool -i vmnicX

Toont het Ethernet-stuurprogramma dat door opgegeven vmnic wordt gebruikt

esxcli network nic get -n vmnicX

Toont het Ethernet-stuurprogramma dat door opgegeven vmnic op ESXi 6.5 wordt gebruikt

vmkload_mod -s fnic

Toont de versie van het HBA-stuurprogramma (hostbusadapter) voor de Cisco VIC

vmkload_mod -s enic

Toont de versie van het Ethernet-stuurprogramma voor de Cisco VIC

vmkload_mod -s nenic

Toont de versie van het Ethernet-stuurprogramma voor de Cisco VIC voor ESXi 6.5 en latere releases

vmkload_mod -s megaraid_sas

Toont de versie van het LSI MegaRAID-stuurprogramma

vmkload_mod -s lsi_mr3

Toont de versie van het LSI lsi_mr3-stuurprogramma (native stuurprogramma op ESXi 6.7)

vmkload_mod -s naam_stuurprogramma

Toont de versie van een opgegeven stuurprogramma

In deze voorbeelden wordt aangegeven dat vmnic2 een Cisco VIC en versie 1.4.2.15a van het stuurprogramma gebruikt.

In deze voorbeelden wordt aangegeven dat de QLogic-hostbusadapter (HBA) stuurprogramma qla2xxx gebruikt, met versie 901.1k.1-14vmw.

Stuurprogramma installeren

Voer de volgende stappen uit om het stuurprogramma te installeren:

1. Pak het zip-bestand van het stuurprogramma uit en zoek het bestand *.vib .

2. Gebruik de datastore-browser om het bestand *.vib te uploaden naar een datastore op een ESXi-host.

3. Zet de host in de Onderhoudsmodus.

4. Installeer het stuurprogramma.

ESXi 5.x/6.x

Gebruik deze opdracht om het stuurprogramma te installeren op ESXi-release 5.x/6.x:

esxcli software vib install –v /path/async-driver.vib

Opmerking: Als de stuurprogramma's een handtekeningverificatie vereisen, voer deze opdracht uit met de switch —no-sig-check. Geef het volledige pad naar het bestand op.

ESXi 4.x

Gebruik deze opdracht om het stuurprogramma te installeren op ESXi-release 4.x:

esxupdate --bundle=offline-bundle.zip update

Installatie voltooien

Nadat u het stuurprogramma met een van de hiervoor genoemde opdrachten heeft geïnstalleerd, sluit u de Onderhoudsmodus af en start u de host opnieuw op. Zie de sectie ‘Gerelateerde informatie’ aan het eind van dit document voor meer informatie over het installeren van stuurprogramma’s.

Nuttige CLI-opdrachten voor VMware

Hier volgen enkele nuttige VMware-opdrachten die u kunt gebruiken bij de installatie van een stuurprogramma:

Status van onderhoudsmodus controleren

vim-cmd hostsvc/hostsummary | grep -i maintenace

Controleren op ingeschakelde VM’s

vim-cmd vmsvc/getallvms

VM’s uitschakelen

vim-cmd vmsvc/power.off <vm id>

Onderhoudsmodus activeren

vim-cmd hostsvc/maintenace_mode_enter

Onderhoudsmodus afsluiten

vim-cmd hostsvc/maintenace_mode_exit

Microsoft Windows Server

In deze sectie wordt beschreven hoe u een stuurprogramma installeert op Microsoft Windows Server.

Huidige versie van stuurprogramma controleren

Gebruik de optie Device Manager (Apparaatbeheer) in het Configuratiescherm om de apparaatstuurprogramma’s te controleren in Microsoft Windows.

Huidige versie van stuurprogramma controleren via de opdrachtregel

Voor Windows Server Core wordt een plug-and-play (PnP) hulpprogramma gebruikt (PNPUtil.exe) om de versies van stuurprogramma’s te controleren.

Ontbrekende stuurprogramma’s

Hardware-apparaten met ontbrekende stuurprogramma’s worden in Apparaatbeheer getoond met een geel vraagteken. Deze apparaten moeten met de juiste bestuurder worden bijgewerkt om onverwacht gedrag te voorkomen.

Stuurprogramma installeren

Als u een stuurprogramma in Microsoft Windows wilt installeren of bijwerken, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteert u Install/Update Driver (Stuurprogramma installeren/Stuurprogramma bijwerken) om de installatiewizard te starten.

Stuurprogramma installeren vanaf de opdrachtregel

De tool PNPUtil kan ook worden gebruikt om stuurprogramma’s via de opdrachtregel te installeren. De ISO-bundel met stuurprogramma’s kan worden gemount via virtuele media in de UCS KVM-console.

Nuttige CLI-opdrachten voor Windows

Opdracht

Beschrijving

pnputil.exe -e

Lijst met alle geïnstalleerde stuurprogramma’s van derden tonen

pnputil.exe -a <INF name>

Stuurprogramma installeren

pnputil.exe -d <INF name>

Stuurprogramma verwijderen

pnputil.exe -f -d <INF name>

Stuurprogramma geforceerd verwijderen

Red Hat en SUSE Linux

In deze sectie wordt beschreven hoe u een stuurprogramma installeert en valideert op Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en SUSE Linux Enterprise Server (SLES).

Achtergrondinformatie over SUSE

Vanaf SLES 12 SP1 worden de Cisco eNIC- en usNIC-stuurprogramma’s gebundeld in één RPM-pakket (en dus niet opgedeeld in afzonderlijke RPM’s zoals bij andere Linux-distributies). Beide stuurprogramma’s moeten in één RPM-pakket worden gebundeld in verband met de manier waarop afhankelijkheden van kernelmodules worden beheerd in SLES 12 SP1 en hoger. Als u geen Cisco usNIC-functionaliteit gebruikt (bijvoorbeeld als u geen usNIC-apparaten hebt opgegeven in UCSM/CIMC), wordt het stuurprogramma voor de usNIC-indeling effectief genegeerd.

De eNIC- en usNIC-stuurprogramma’s hebben hun eigen versienummers. Als u de cisco-enic-usnic RPM op SLES 12 SP 1 of hoger installeert, gebruik dan cat /sys/module/enic/version en cat/sys/module/usnic_verbs/version om de respectievelijke versienummers te bekijken als de stuurprogramma's in de actieve kernel zijn geladen (bijvoorbeeld via rebooting). Het RPM-pakket cisco-enic-usnic heeft ook een eigen versienummer. Omdat het de verpakking van de eNIC en usNIC drivers vertegenwoordigt, lijkt het RPM versienummer op elkaar, maar weerspiegelt het niet de specifieke versie van een van beide stuurprogramma's.

Zie de sectie met de RPM-beschrijving voor aanvullende informatie over de exacte query voor versies van stuurprogramma’s. De query lijkt op het onderstaande voorbeeld:

# rpm -qip cisco-enic-usnic-kmp-default-

.x86_64.rpm

Name        : cisco-enic-usnic-kmp-default  Relocations: (not relocatable)

...

Summary     : Cisco VIC Ethernet NIC drivers

Description :

This RPM contains both the Cisco VIC Linux Ethernet driver (enic.ko, version

) and

the Cisco Userspace NIC (usNIC) Linux Ethernet driver (usnic_verbs.ko, version

).

Some Linux distros require both kernel modules to be in the same RPM in order to properly test for

symbol compatibility (because usnic_verbs.ko depends on enic.ko) when installing into post-GA

upgrade kernels.

Huidige versie van stuurprogramma en OS-release controleren

Hier volgt een lijst met opdrachten om de huidige versie van stuurprogramma’s en OS-releases te controleren:

Opdracht

Beschrijving

modinfo naam_stuurprogramma

Hiermee wordt de versie van het stuurprogramma weergegeven voor het opgegeven stuurprogramma dat (standaard) wordt geladen bij de volgende herstart

modinfo /pad/naar/naam_stuurprogramma.ko

Toont de versie van het stuurprogramma voor het opgegeven kernel-objectbestand

cat /sys/module/enic/version

Toont de versie van het Ethernet-stuurprogramma dat momenteel in de actieve Linux-kernel is geladen voor de Cisco VIC-adapter

cat /sys/module/fnic/version

Toont de versie van het FC NIC-stuurprogramma dat momenteel in de actieve Linux-kernel is geladen voor de Cisco VIC-adapter

cat /sys/module/megaraid_sas/version

Toont de versie van het LSI MegaRAID-stuurprogramma dat momenteel in de actieve Linux-kernel is geladen

lsmod -l

Toont lijst met momenteel geladen stuurprogramma’s in de kernel

cat /etc/redhat-release

Toont de RHEL-release (voor RHEL 6.x en lager)

cat /etc/SuSE-release

Toont de SUSE-release (voor SLES 11 SP3 en lager)

cat /etc/os-release

Toont de RHEL-release (voor RHEL 7.x en hoger, en SLES 11 SP4 en hoger)

uname -a

Toont kernel-gerelateerde informatie

Opmerking: Let op de opdrachtmodinfo [ driver name ] toont de moduleinformatie over het stuurprogramma die bij de volgende herstart wordt geladen. Dit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde versie die momenteel in de actieve kernel is geladen. Gebruik de opdracht cat/sys/module/NAAM_STUURPROGRAMMA/version voor controle van de versie van het stuurprogramma dat in de momenteel actieve kernel is geladen, en/of de opdracht modinfo [ /pad/naar/naam_stuurprogramma.ko ] voor de module-informatie over het kernel-objectbestand een specifiek stuurprogramma.

Tip:  Zie de ‘Referentietabel met namen van stuurprogramma’s’ in de bijlage voor voorbeelden van andere veelvoorkomende namen van stuurprogramma’s.

In dit voorbeeld wordt getoond dat versie 3.2.210.18-738.12 van een ENIC-stuurprogramma gebundeld in het RPM-pakket van cisco-enic-usnic 3.2.272.23 op SLES 15 GA is geïnstalleerd.

# cat /etc/os-release

NAME="SLES"

VERSION="15"

VERSION_ID="15"

PRETTY_NAME="SUSE Linux Enterprise Server 15"

ID="sles"

ID_LIKE="suse"

ANSI_COLOR="0;32"

CPE_NAME="cpe:/o:suse:sles:15"

# rpm -qa | grep enic

cisco-enic-usnic-kmp-default-3.2.272.23_k4.12.14_23-738.12.x86_64

# modinfo enic | grep ^version

version: 3.2.210.18-738.12

# cat /sys/module/enic/version

3.2.210.18-738.12

Stuurprogramma installeren

Bestuurders in RHEL en SLES worden geïnstalleerd met behulp van Redhat Package Manager (RPM). Gebruik deze opdracht om het stuurprogramma te installeren:

# rpm -ihv RPM_filename.x86_64.rpm

Tip:  Wanneer u stuurprogramma's in Linux installeert, zorg er dan voor dat u de README-bestanden die aan het stuurprogramma zijn gekoppeld, indien beschikbaar, controleert. U kunt de inhoud van de RPM bekijken om te zien waar het gekoppelde README-bestand is geïnstalleerd ( rpm -qp kmod-enic). Sommige RPM driver-pakketten hebben afhankelijkheden van andere modules en vereisen de installatie van extra RPM-pakketten. De README-bestanden bevatten volledige instructies voor het installeren van het bestand met het stuurprogramma.

Bijlage

Referentietabel met namen van stuurprogramma’s

Deze tabel bevat de namen of voorvoegsels van stuurprogramma’s voor veelgebruikte stuurprogramma’s.

Opdracht

Beschrijving

enic

Cisco VIC Ethernet NIC

fnic

Cisco VIC FC NIC

qle of qla

QLogic-adapter

lpfc

Emulex HBA (Light Pulse)

be2net

Emulex Ethernet NIC

igb of ixgbe

Intel NIC’s

bnx

Broadcom-adapter

megaraid

LSI MegaRAID

megasr

Ingesloten SW RAID

nenic

Cisco VIC Ethernet NIC voor ESXi 6.5

Gerelateerde informatie

- VMware KB: How to download and install async drivers in ESXi 5.x/6.x (2005205) (Asynchrone stuurprogramma’s downloaden en installeren op ESXi 5.x/6.x (2005205))

- VMware KB: Determining Network/Storage firmware and driver version in ESXi/ESX 4.x and 5.x (1027206) (Versie van netwerk-/opslagfirmware en stuurprogramma’s op ESXi/ESX 4.x en 5.x bepalen (1027206))

- VMware KB: Installing async drivers on ESXi 5.x (2005205) (Asynchrone stuurprogramma’s installeren op ESXi 5.x (2005205))

- VMware KB: Installing async drivers on ESXi 4.x (1032936) (Asynchrone stuurprogramma’s installeren op ESXi 4.x (1032936))

- VMware KB: Identifying a PCI device in ESX/ESXi 4.x or ESXi 5.x and comparing it with the VMware HCL (1031534) (Een PCI-apparaat op ESX/ESXi 4.x of ESXi 5.x identificeren en vergelijken met de VMware HCL (1031534))

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems