Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

CLI-configuratie

GUI-configuratie

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een upstream poortkanaal op Cisco UCS Server kunt configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben over poortkanalen voordat u deze configuratie probeert.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Computing Systems (UCS).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

UCS is de configuratie van het poortkanaal statistisch ingesteld op Link Aggregation Control Protocol (LACP) actief. Deze configuratie kan niet worden aangepast; Daarom moeten alle upstream port-kanaalconfiguraties zich ook houden aan de LACP-mode. In plaats hiervan kunt u ook de upstream-knoppen voor passieve LACP-modus configureren.

CLI-configuratie

Hier is een voorbeeld van de UCS interface-configuratie die niet kan worden aangepast:

UCS1-B(nxos)# show run interface eth1/19

!Command: show running-config interface Ethernet1/19

!Time: Fri Oct 12 20:25:59 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface Ethernet1/19

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

channel-group 100 mode active

no shutdown

Hier is de interface-configuratie van het poortkanaal:

UCS1-B(nxos)# show run interface po100

!Command: show running-config interface port-channel100

!Time: Fri Oct 12 20:21:19 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface port-channel100

description U: Uplink

switchport mode trunk

pinning border

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

speed 10000

U kunt de opdracht interface tonen op het poortkanaal uitvoeren om de leden van het havenkanaal te tonen:

UCS1-B(nxos)# show interface po100

port-channel100 is up

Hardware: Port-Channel, address: 000d.eccd.665a (bia 000d.eccd.665a)

Description: U: Uplink

MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Members in this channel: Eth1/19, Eth1/20

Het stroomopwaarts gelegen poortkanaal moet LACP zijn om de UCS configuratie aan te passen. Andere configuraties kunnen aanwezig zijn, maar (minstens) u dient deze configuratie te zien:

5k# show run int eth1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3

!Time: Sat Oct 13 00:30:51 2012

version 5.1(3)N2(1)

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 100 mode active

Opmerking over-boom poorttype rand op NXOS-apparaten. Deze configuratie zorgt ervoor dat, als een link oplaait, de poort onmiddellijk weer verschijnt. In een mislukkingssituatie is het belangrijk dat de stroomopwaarts gelegen switches zich niet door STP-staten bewegen, die de downtime verlengen. Raadpleeg voor meer informatie over deze opdracht de omspant-boomrand van het poorttype.

Het Cisco IOS equivalent van deze opdracht is over-boom boomstam.

Raadpleeg deze documenten voor meer informatie:

- Catalyst 3550 handleiding voor softwareconfiguratie met meerdere Switches

- STP kan een tijdelijk verlies van netwerkconnectiviteit veroorzaken wanneer een failover- of faillissementsgebeurtenis optreedt (1003804)

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

GUI-configuratie

1. Maak de poortkanaalinterface.

2. Selecteer de poorten en klik op de dubbele pijl om ze aan het poortkanaal toe te voegen.

3. Nadat u op Voltooien klikt, verschijnt het havenkanaal zoals beneden terwijl LACP met de upstream switch onderhandelt.

Als de upstream switch goed is geconfigureerd wordt de status als geheel naar een Up-status verplaatst.

Problemen oplossen

- Er zal geen havenkanaal komen als de snelheid aan beide kanten verschillend is. Dit is een veel voorkomende misconfiguratie.

- Het kan nodig zijn eerst alle verbindingen afzonderlijk te leggen en de omliggende havens te controleren. Gebruik de buurman Cdp om aangrenzende havens te verifiëren.