Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Netwerkdiagram

Conventies

Hoofdtaak

1. Download firmware van Cisco.com

2.1 Firmware-beheer met GUI

2.2 Firmware Management met CLI

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat een aantal gemeenschappelijke tips voor het vereenvoudigen van uw dagelijkse beheerproces voor firmware.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan:

- beschikken over een werkende kennis van Cisco UCS Server bladesoftware en hardware.

- Wees bekend met de UCS Manager GUI.

- Begrijp het effect en de implicaties van de verschillende opdrachten die in dit document worden beschreven

- Wees bekend met de UCS-componenten en -topologie. Raadpleeg het schema voor een typische oplossing

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco UCS.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden gebruikt, begonnen met een standaardconfiguratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Netwerkdiagram

Een typische topologie van Cisco UCS ziet er zo uit:

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Hoofdtaak

1. Download firmware van Cisco.com

Voer de volgende stappen uit:

1. Navigeer naar de SW Center Homepage en selecteer een productcategorie.

2. Kies een product uit de hiërarchische boom die verschijnt.

3. Selecteer een softwaretype als er meerdere softwaretypen zijn voor het door u geselecteerde product.

4. Klik op de Afbeeldingsnaam en de gegevens voor de afbeelding verschijnen met een te downloaden optie.

5. Klik op Image.bin. U moet de standaard Cisco-Gebruiksrechtovereenkomst (EULA) accepteren.

Zodra u de EULA accepteert, wordt de download gestart.

2.1 Firmware-beheer met GUI

Voordat u firmware-beheer uitvoert, raadpleegt u eerst vereisten voor firmware-upgrade of downgrade. Aanbevolen wordt om alle firmware-beheer te verwerken via de GUI.

Geïnstalleerde firmware bekijken

Voltooi deze stappen om de geïnstalleerde firmware in UCS te bekijken via de GUI:

1. Log in op Cisco UCS Manager.

2. Klik in het navigatiedeelvenster op het tabblad Apparatuur.

3. Klik op het tabblad Firmware Management in het werkvenster.

4. Klik op het tabblad Geïnstalleerde firmware.

Pakketten

Het tabblad pakketten:

- Houdt alle pakketten op het systeem bij

- Afbeeldingen verwijderen

- Wanneer alle afbeeldingen worden verwijderd, wordt het pakket uit het tabblad verwijderd

Afbeeldingen

Het tabblad Afbeeldingen:

- Hiermee kunt u informatie verkrijgen over afzonderlijke afbeeldingen in het pakket

- Hiermee kunt u de afbeeldingen verwijderen

- Nadat alle afbeeldingen die gekoppeld zijn aan een pakket zijn verwijderd, wordt het pakket verwijderd uit het tabblad Package

Downloadtaken

Wanneer u een bundel van het beeldopnamestation downloaden, moet een Fabric Interconnect minstens twee keer zoveel beschikbare ruimte als de grootte van de bundel van het firmware-beeld gebruiken. Als de flitser niet voldoende ruimte heeft, verwijdert u de verouderde firmware, kernbestanden en andere onnodige objecten uit de fabric interconnect. Voordat u een nieuwe bundel downloaden, controleert u de beschikbare vrije ruimte op de fabric interconnects:

1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Apparatuur.

2. Fabric interconnects uitvouwen en selecteer Fabric Interconnect #.

3. Klik op de tab Algemeen in het werkvenster rechts.

4. Informatie over lokale opslag uitvouwen.

5. Controleer beide stoffen interconnects.

6. Afbeeldingen en pakketten verwijderen als de ruimte beperkt is.

Gebruik het tabblad Downloadtaken om firmware te downloaden. De naam van de firmware afbeelding kan tussen één en 16 alfanumerieke tekens liggen. U kunt geen spaties of speciale tekens gebruiken en u kunt deze naam niet wijzigen nadat het object is opgeslagen. Het systeem downloads en ontbundelt de bundel en verdeelt deze op beide verbindingen. U kunt de voortgang bekijken op het tabblad FSM.

Vanaf dit scherm kunt u firmware downloaden, bijwerken en activeren.

2.2 Firmware Management met CLI

Voltooi deze stappen om de geïnstalleerde firmware in UCS te bekijken via CLI:

1. Log in op Cisco UCS via de CLI.

2. Geef de opdracht van het systeem op.

3. Voer de opdracht tonen firmware uit.

Geïnstalleerde firmware bekijken

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

scope firmware is een handig CLI-opdracht waarmee u:

- Verwijderen

- Downloaden

- Toepassingsgebied - om taken te downloaden

- Toon—download taken, gebeurtenis, fsm, beeld en pakket

Beeldupdate en activering worden uitgevoerd vanuit het bereik van de afzonderlijke onderdelen

scope-firmware

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

Verifiëren

Er is momenteel geen specifieke verificatieinformatie beschikbaar voor deze configuratie

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems