Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Lokale opslagmodule - HDD

Lokale opslag M.2-controller

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie om vanaf lokale opslag te beginnen met  MRAID/HDD and M.2 Controller on  Intersight Managed Mode (IMM) servers.

Bijgedragen door Javier Garcia en Luis Uribe Rojas, Cisco TAC-engineers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van deze onderwerpen aan:

- Intersight

- Lokale start

- Lokale opslagapparaten (HDD/SSD- en M.2-stations)

- Kennis van Redundant Array of Independent Disks (RAID) configuratie

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, firmware 4.2(1e)

- UCS B-B200-M5-bladeserver, firmware 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- MRAID, MSTOR-RAID, opslagcontrollers

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Lokale opslagmodule - HDD

Stap 1. Identificeer de controller die is geïnstalleerd in de server en sleuf-ID.

Navigeer naar  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Noteer de ID.

Stap 2. Aanmaken Boot Order Policy:

Navigeer naar  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

Kiezen UCS server en Boot order

Configureren  Policy Organization, Name, en  Description.

Toevoegen  local Disk boot option, selecteer  Legacy of  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Configureer de  Device Details:

- Device Name is de naam voor verwijzing op het Beleid.

- Slot  De ID is opgeslagen in stap 1.

- Bootloader velden (facultatief).

Add Virtual Media optie om de .iso afbeelding te installeren.

Configureren  Device Name en type.

Stap 3. Aanmaken  Storage Policy

Geef de  Storge Policy en de  MRAID/RAID Controller Configuration.

Configureren  Drive Group en  Virtual Drive.

Opmerking: Om de toevoeging van een virtueel station te voorkomen, gebruikt u RAID0-creatie met één station.

Stap 4. Serverprofiel implementeren.

Stap 4.1 Pas het gemaakte beleid toe.

Opmerking: Indien nodig kunnen andere beleidslijnen worden toegevoegd. In dit artikel wordt alleen het beleid uitgelegd dat vereist is om vanaf lokale opslag te starten. Indien nodig kunnen andere beleidslijnen worden toegevoegd.

Stap 5. Installeer het besturingssysteem via de KVM.

Lokale opslag M.2-controller

Stap 1. Identificeer de controller die in de server en sleuf-ID is geïnstalleerd.

Navigeer naar  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Noteer de ID.

Stap 2. Aanmaken  Boot Order Policy:

Navigeer naar   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(Beleid, organisatie, naam en beschrijving configureren).

Voeg de opstartoptie lokale schijf toe, selecteer  Legacy of  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name is de naam voor verwijzing op het Beleid.

Slot De ID is opgeslagen in stap 1.

Botloader velden (facultatief).

Toevoegen  Virtual Media optie om de .iso afbeelding te installeren.

Stap 3. Aanmaken  Storge Policy

Geef de  Storge Policy en de  M.2 RAID Controller Configuration.

Stap 4. Serverprofiel implementeren

Opmerking: In dit artikel wordt alleen het beleid uitgelegd dat vereist is om vanaf lokale opslag te starten. Indien nodig kunnen andere beleidslijnen worden toegevoegd.

Stap 4.1 Pas het gemaakte beleid toe.

Stap 5. Installeer het besturingssysteem via de KVM.

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Start de vKVM-compatibele vDVD.

Controleer of RAID wordt weergegeven via de installatie van het besturingssysteem.