Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Controleer Ethernet Cisco Discovery Protocol (CDP)-buren en FC-buren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u upstream Fibre Channel (FC) Storage Area Network (SAN)-switch kunt controleren die is aangesloten op een Unified Computing System (UCS) Fabric Interconnect (FI).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS fabric interconnects en UCS Manager

- Cisco MDS of Nexus-opslagswitch

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Het is meestal vrij makkelijk om het IP-adres te bepalen van een Ethernet-schakelaar die aangesloten is op een UCS Fabric Interconnect met het gebruik van de commando-show cdp buurten in de nxos prompt. De meesten van ons ondervinden echter problemen om soortgelijke informatie te bedenken voor een stroomopwaartse FC-switch die is aangesloten op een UCS Fabric Interconnect.

Controleer Ethernet Cisco Discovery Protocol (CDP)-buren en FC-buren

Een voorbeeld uit het lab:

WW-SV-115-A-A(nxos)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform      Port ID

BGL-SV-CAT6K-01        mgmt0         179    R S I     WS-C6503-E    Gig2/18

BGL-SV-N5548UP-01-14(SSI15430M56)

Eth1/9        161    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/16

BGL-SV-N5548UP-02-15(SSI15430MAW)

Eth1/11       153    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/17

Als de Fabric Interconnect FC is geconfigureerd voor de switchingmodus, kunt u de commando-topologie gebruiken om de benodigde informatie te verkrijgen.

Als de Fabric Interconnect FC is ingesteld voor End Host Mode, kunt u de commando-show npv interne info externe-interface gebruiken om de benodigde informatie te verkrijgen.

WW-SV-115-A-A(nxos)# show npv internal info external-interface all

External Interface Info:

========================

Interface Information:

ifindex: fc1/32, Port VSAN: 200, Internal FLOGI VSAN: 200, fcid: 0xd10241              < FABRIC INTERCONNECT PORT & ITS FCID

Internal FLOGI Done: True, In Progress: False

FSM current state: NPIVP_EXT_IF_ST_UP

fabric mgmt addr: 10.76.78.15                                                                                     <UPSTREAM SWITCH IP ADDRESS

fabric pwwn: 20:43:54:7f:ee:e2:ac:80, fabric nwwn: 20:c8:54:7f:ee:e2:ac:81              <UPSTREAM SWITCH WWN

my pwwn: 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0, my nwwn: 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                          <FABRIC INTERCONNECT WWN

fcf_mac: 8c60:4f4f:4fe7

Pinned Server Intf Count: -3

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

WW-SV-115-A-A(nxos)# show interface fc 1/32

fc1/32 is up

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0                                                                          <FABRIC INTERCONNECT PWWN (re-verified)

Admin port mode is NP, trunk mode is off

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

U krijgt het IP-adres van de upstream FC SAN-switch. Dit ontheft echter niet de poort waarop de Fabric Interconnect is aangesloten. Om de poortinformatie te vinden, moet u inloggen bij de upstream FC SAN-switch en de FLOGI-database controleren.

BGL-SV-N5548UP-02-15# show flogi database | include 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc2/3            200   0xd10241  20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                <UPSTREAM SWITCH PORT AND FABRIC INTERCONNECT FCID & WWN

Dientengevolge kunt u concluderen dat de Fabric Interconnect poort FC1/32 met PWWN 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 en FCID 0xd10241 is geleerd op upstream FC SAN-switch met IP-adres 10.76.78.15 op poort FC2/3.

UCS Manager GUI kan ook worden gebruikt om de informatie met betrekking tot het IP-adres van de upstream switches te achterhalen.

Ten eerste moet het voorlichtingsbeleid worden ingeschakeld.

Stap 1. Klik in het navigatiedeelvenster op het tabblad Apparatuur.

Stap 2. Klik op het tabblad Apparatuur.

Stap 3. Klik in het werkvenster op het beleidsstation.

Stap 4.Klik op het tabblad Global Policy.

Stap 5.In het beleidsgebied Info, selecteert uEnabled.

Stap 6.Klik op Opslaan.

Vervolgens moet u naar het tabblad Naburen navigeren voor de respectievelijke Fabric Interconnect.

Stap 1. Klik in het navigatiedeelvenster op het tabblad Apparatuur.

Stap 2.Vul het tabblad Apparatuur uit>Fabric-interconnects.

Stap 3. Klik op de fabric interconnect waarvoor u de SAN-buren wilt bekijken.

Stap 4.Klik in het werkvenster op het tabblad Zoeken.

Stap 5.Klik op het tabblad SAN'subtab zoals in de afbeelding.

Om dezelfde informatie te controleren (nadat u het beleid hebt ingeschakeld) van CLI.

WW-SV-115-A# bereik fabric-interconnect a|b

WW-SV-115-A/fabric-interconnect# tonen naaste buren

Gerelateerde informatie

- Cisco Unified Computing System-switchingmodules

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems