Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document legt uit waarom er fouten zijn gemaakt F0935 en hoe het probleem moet worden opgelost/opgelost.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Het begrip van VLAN-toegangsrechten op UCS

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardwareversies van Cisco UCS.

Probleem

Als u meerdere Benoemde VLAN's met dezelfde VLAN-id hebt en u de toestemming van één van de genoemde VLAN's beperkt tot een org of suborg, krijgen we dit alarm. Als er meer dan één Benoemde VLAN’s met dezelfde VLAN-id zijn, zouden alle Benoemde VLAN’s (met dezelfde VLAN-id) dezelfde VLAN-toegangsbeperkingen moeten hebben OF zou geen van deze VLAN-toegangsbeperkingen moeten hebben.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

Bijvoorbeeld: Als we 2 VLAN's met dezelfde VLAN ID 40 hebben (we zullen creëren) en u hebt toestemming op één van hen ingesteld om tot een specifieke org/sub-org te beperken.

Gemaakt 2 Benoemde VLAN’s (test-VLAN en prmt-VLAN) met VLAN ID "40".

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

Beperkte één van de genoemde toestemming van VLAN aan specifieke org "org" in ons voorbeeld.

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

Er worden fouten gegenereerd "Er zijn meerdere ventilatoren met id 40 die een verschillende toegankelijkheid hebben."

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Oplossing

Werken rond/vastmaken: Of toewijzen gelijke VLAN toestemmingsbeperkingen of verwijderen de beperkingen van alle Benoemde VLANs met zelfde VLAN ID. In beide gevallen zullen de alarmen worden gewist.

VLAN-toegangsbeperkingen verwijderen:

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

VLAN-toegangsbeperkingen toevoegen:

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.