Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuratie van uitvoerbeleid

Configuratie op blogniveau

Verifiëren

Externe server

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u DME-bestanden (Data Management Engine) kunt configureren die naar een externe server worden geëxporteerd met behulp van Secure Copy Protocol (SCP) om de logbestanden te beschermen.

Unified Computing System Manager (UCSM) slaat logbestanden op voor zijn processen in /var/sysmgr/sam_logs/. Deze logbestanden kunnen door de beheerder worden gelezen door het verzamelen van een UCSM-technische ondersteuning of door het gebruik van de staart-mt-log-opdracht in de lokaal toegewezen toepassingsbereik.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Opdrachtlijn (CLI) toegang tot UCS-domein

- Externe server

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS 6248 fabric interconnects

- UCS M2.2(7b)

- CentOS 6.7

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Configureren

Configuratie van uitvoerbeleid

Opmerking: Deze configuratiestappen zijn gedocumenteerd in de Cisco UCS Manager CLI System Monitoring Guide, in het gedeelte Instellingen configureren voor fouten, gebeurtenissen en bestanden > Log File Exporter. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u de monitoringgids in zijn geheel leest.

Stap 1. Begin met de inspectie van het huidige uitvoerbeleid voor logboeken.

ucs-04-B# scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope log-export-policy

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # show

Log Export Policy:

Remote server:

admin state: Disabled

Use Passwordless Ssh: Yes

Stap 2. Bekijk de instellingen die kunnen worden aangepast.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set

admin-state       admin state

descr             Description

hostname          Remote server

passwd            password

passwordless-ssh  Use Passwordless Ssh

path              remote path

proto             protocol

user              remote user

Stap 3. Configureer een externe server.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set hostname 192.168.0.100

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set user ucs

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwd

password:

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set path /var/log/

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set admin-state enabled

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set proto scp

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwordless-ssh yes

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # commit-buffer

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy #

Configuratie op blogniveau

Het kan zijn dat de beheerder het logniveau voor een specifieke houtlogmodule moet verhogen. De opdrachten hier tonen de modules die kunnen worden geconfigureerd.

ucs-04-B # scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

reset  Reset mgmt logging levels

save   Save mgmt logging parameters

set    Set mgmt logging property values

show   Show system information

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Info

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

De opdrachten hier geven aan hoe de beheerder het logniveau van de app_sam_dme, de DME logging module kan wijzigen.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set

all     All mgmt logging modules

file    Mgmt logging file parameters

module  Specific mgmt logging module

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme

crit    Crit

debug0  Debug0

debug1  Debug1

debug2  Debug2

debug3  Debug3

debug4  Debug4

info    Info

major   Major

minor   Minor

warn    Warn

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme debug4

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Debug4

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

De verhoging van het logniveau veroorzaakt een toename in aantal geregistreerde berichten. In de meeste gevallen moet dit alleen worden gewijzigd als het Cisco Technical Assistance Center (TAC) daarom vraagt.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Externe server

Zoals hier wordt getoond, bevat de syslogserver verschillende .tgz bestanden die vanuit het UCS domein zijn geëxporteerd.

[admin@localhost /var/log]# ls -la logs.ucs-04-B* | tail -n 5

-rw-r--r--. 1 root root 476911 Dec  8 09:10 logs.ucs-04-B.151208141033.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 276423 Dec  8 09:29 logs.ucs-04-B.151208142904.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 456043 Dec  8 09:33 logs.ucs-04-B.151208143342.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 480427 Dec  8 09:57 logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 119322 Dec  8 10:04 logs.ucs-04-B.151208150403.tgz

De extractie van één van hen als voorbeeld toont aan dat het een svc_sam_dme.log.6.gz bestand bevat dat zonder deze configuratie zou moeten worden gewist om nieuwere logberichten op te slaan.

[admin@localhost /var/log]# tar -vxzf logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/svc_sam_dme.log.6.gz

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Cisco UCS-handboek voor bewaking

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems