Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de netwerkinstellingen Unified Computing System-E Series (UCS-E) beschreven door Bridge Virtual Interface (BVI) en Bridge Domain Interfaces (BDI). BVI is een Layer 3 routeerbare logische interface die fysieke interfaces in één logische groep groepeert. BVIs worden gebruikt op geïntegreerde services router (ISR) G2 Series routers. BDI is een logische interface die bidirectionele doorstroming van verkeer tussen een Layer 2 (L2) Connected Network en een Layer 3 (L3) routed Network mogelijk maakt. BDI-interface wordt gebruikt op ISR 4000 Series routers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Kennis van het Routed (L3)- en overbrugd (L2)-verkeer

- Basiskennis van IP-netwerken en -routing

- Basiskennis van virtuele machines en hypervisors

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS-E Series servermodules

- Geïntegreerde services routers (ISR) G2 (3900)

- ISR 4K (4451)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram

Eenvoudig ingesteld met ISR4k en BDI:

Eenvoudig ingesteld met ISR G2 (3900) en BVI:

Configuraties

Configuratievoorbeeld voor ISR4K en BDI:

Router(config)# vlan 20

!

Router(config)#interface BDI20

Router (config-if)# ip address 192.168.7.1 255.255.255.0

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-if)# end

!

Router(config)# ucse subslot 0/1

Router(config-ucse)# imc access-port shared-lom console

Router(config-ucse)# imc ip address 192.168.254.3 255.255.255.0 default-gateway 192.168.254.1

!

Router(config)# interface ucse0/1/0

Router(config-if)# ip unnumbered Loopback1

Router(config-if)# carrier-delay 60

Router(config-if)# no negotiation auto

Router(config-if)# switchport mode trunk

Router(config-if)# no mop enabled

Router(config-if)# no mop sysid

!

Router(config)#interface ucse0/1/1

Router(config-if)# no ip address

Router(config-if)# no negotiation auto

Router(config-if)# switchport mode trunk

Router(config-if)# no mop enabled

Router(config-if)#  no mop sysid

Router(config-if)# service instance 20 ethernet

Router(config-if-srv)#encapsulation dot1q 20

Router(config-if-srv)#bridge-domain 20

Configuratievoorbeeld voor ISR G2 en BVI:

Router(config)#interface ucse2/0

Router(config-if)# ip unnumbered BVI1

Router(config-if)#service-module heartbeat-reset disable

Router(config-if)# imc ip address 192.168.13.2 255.255.255.0 default-gateway 192.168.13.1

Router(config-if)# imc access-port shared-lom console

Router(config-if)#bridge-group 1

!

Router(config)# interface ucse2/1

Router(config-if)# switchport mode trunk

Router(config-if)#no ip address

!

Router(config)# interface BVI1

Router(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

Router(config-if)#end

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Controleer de BDI-status in deze opdracht:

Router# show bridge-domain 20

Bridge-domain 20 (2 ports in all)

State: UP                    Mac learning: Enabled

Aging-Timer: 300 second(s)

BDI20  (up)

ucse0/1/1 service instance 20

AED MAC address    Policy  Tag       Age  Pseudoport

-   00C1.64AF.7CF3 to_bdi  static    0    BDI20  >>

0   000C.29DC.297B forward dynamic   299  ucse0/1/1.EFP20

Controleer de BVI-interfacestatus van deze opdracht:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address        OK?   Method  Status    Protocol

ucse2/0                    192.168.13.1    YES    unset       up          up

ucse2/1                    unassigned       YES    unset       up          up

BVI1                         192.168.13.1     YES   NVRAM   up          up

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Start deze opdrachten om de UCS-E-modulestatus te controleren:

Router# ucse subslot 2/0 status

Service Module is Cisco ucse2/0

Service Module supports session via TTY line 67

Service Module is in Steady state

Service Module reset on error is disabled

Service Module heartbeat-reset is disabled

Router# ucse subslot 2/0 statistics

Module Reset Statistics:

CLI reset count = 0

CLI reload count = 1

Registration request timeout reset count = 0

Error recovery timeout reset count = 0

Module registration count = 2

Start deze opdracht om de routerinventaris te controleren:

Router# show inventory

NAME: "CISCO3925-CHASSIS", DESCR: "CISCO3925-CHASSIS"

PID: CISCO3925-CHASSIS , VID: V01 , SN: FTX1425A55N

………………………………………

NAME: "Cisco UCS E-Series Double Wide Intel Performance level 4 Generation with PCIe support on Slot 2",

DESCR: "Cisco UCS E-Series Double Wide Intel Performance level 4 Generation with PCIe support"

PID: UCS-E140DP-M1/K9  , VID: V01 , SN: FOC16270UHN

Start deze opdracht om de interfacestatus te controleren:

Router# show ip interface brief

Interface    IP-Address      OK? Method     Status                         Protocol

ucse2/0     192.168.13.1    YES unset        up                                 up

ucse2/1     unassigned      YES unset         up                                 up

BVI1          192.168.13.1    YES NVRAM    administratively down  down

Gerelateerde informatie

- Inzicht op Bridge Virtual Interface (BVI) en Bridge Domain Interface (BDI)

- Introductie van de handleiding voor Cisco UCS E-Series servers en Cisco UCS E-Series Network Computing Engine

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems