Inhoud

Inleiding

Hoe krijg ik een licentiebestand voor UCS Director?

Op wie wil ik hulp bieden?

Wat zijn de licenties die voor UCS Director bestaan en waarvoor?

Kan ik een CUIC-PHY-SVR- of CUIC-SP-PHY-SVR-licentie installeren bovenop mijn evaluatielicentie?

Kan ik twee EVAL- of NFR-licenties installeren om de capaciteit te verdubbelen?

Kan ik dezelfde licentie op meer dan één systeem installeren?

Kan een Bare Metal Server-licentie (CUIC-PHYSVRBM) worden bijgewerkt naar een volledige serverlicentie (CUIC-PHY-SVR)?

Kan ik CUIC-PHY-SVR combineren met CUIC-PHY-SVR-VR licenties?

Heb ik een serverlicentie voor elk mes nodig als UCS Director alle blades in uw UCS-domein ontdekt?

Hoe kan ik deze foutmelding voorkomen: "Fout bij bijwerken licentie. De permanente licentie is op dit moment op het systeem geïnstalleerd. U kunt geen op abonnement gebaseerde licentie toevoegen wanneer er een permanente licentie is geïnstalleerd."?

Scenario 1: Wanneer u geen permanente licentie hebt geïnstalleerd, is uw poging om een nieuwe abonnementslicentie toe te voegen mislukt.

Scenario 2: Wanneer een permanente licentie al is geïnstalleerd, probeert u nu een abonnementslicentie te installeren.

Inleiding

Dit document beschrijft de meest algemeen gestelde vragen over het uitgeven van vergunningen voor Unified Computing System (UCS) Director. Zie deze lijst voor informatie over de versie:

- De meeste informatie die hier aanwezig is, is van toepassing op UCSD versie 4.1.0.1 en hoger.

- Licenties die op oudere versies zijn geïnstalleerd, worden automatisch geconverteerd wanneer u een upgrade naar versie 4.1.0.1 of hoger uitvoert.

- Licenties die voor oudere versies zijn afgegeven, kunnen nog steeds worden geïnstalleerd op versie 4.1.0.1 en vervolgens automatisch worden geconverteerd.

- Voor Enterprise Cloud Suite-abonnementslicenties is UCSD versie 6.0.0.1 of hoger vereist.

Hoe krijg ik een licentiebestand voor UCS Director?

UCS Director wordt nu geleverd met een ingebouwde evaluatielicentie van 90 dagen. Onbeperkte of abonnementslicenties kunnen via uw normale verkoopkanaal worden besteld, afzonderlijk of als onderdeel van een bundel met UCS-hardware, of als onderdeel van een softwarebundel van Enterprise Cloud Suite (ECS). Voor elke licentie die u wordt besteld, dient u een productautorisatiesleutel (PAK) te ontvangen. Deze PAK kan dan worden gebruikt op het Cisco Licentieregistratieportal om een licentiestatusbestand te genereren, dat kan worden gelezen door UCS Director.

Op wie wil ik hulp bieden?

Voor assistentie bij het verwerven van de PAK, neem dan contact op met uw partner/wederverkoper of Cisco-accountteam. Als u een PAK hebt, maar assistentie nodig hebt om de PAK te activeren, neem contact op met licensing@cisco.com of open een case met het Cisco Global Licensing Operations team. Als u een licentiebestand hebt (behalve EVAL- of NFR-licenties), maar hulp nodig hebt om deze in UCS Director te installeren, open een TAC-case in met Support Case Manager metwoorden UCS Director- en configuratieservice.

Wat zijn de licenties die voor UCS Director bestaan en waarvoor?

Er bestaan veel verschillende licentieopties voor UCS Director, die de licentie voor beperkte tijdevaluatie omvatten (zie Hoe koop ik een licentiebestand voor UCS Director?). Raadpleeg uw Cisco Reseller, Partner of Cisco Accountteam om te bespreken welke optie het beste bij uw vereisten past.

Merk op dat de eerste licentie die op een UCS Director-systeem is geïnstalleerd, een BASE-licentie moet zijn, zoals CUIC-BASE-K9 of ELA-CUIC-BASE-K9. Alle extra licenties moeten worden geïnstalleerd nadat de basislicentie is geïnstalleerd.

Kan ik een CUIC-PHY-SVR- of CUIC-SP-PHY-SVR-licentie installeren bovenop mijn evaluatielicentie?

Nee. De evaluatielicentie bevat al een vast aantal serverlicenties en dit bedrag kan niet worden gewijzigd (zie Hoe koop ik een licentiebestand voor UCS Director?). Om een CUIC-PHY-SVR of CUIC-SP-PHY-SVR licentie te installeren, moet u de evaluatielicentie eerst vervangen door een CUIC-BASE-K9 licentie.

Kan ik twee EVAL- of NFR-licenties installeren om de capaciteit te verdubbelen?

Neen, evaluatie- en niet-doorverkooplicenties kunnen niet worden gestapeld.

Kan ik dezelfde licentie op meer dan één systeem installeren?

Het enige scenario waarin dit wordt toegestaan is wanneer u de licentie van een productie-UCS Director-systeem op een halveringensysteem installeert, dat later wordt gebruikt om de configuraties te testen voordat ze op dat productiesysteem worden ingezet. Wanneer u meerdere productiesystemen implementeert, zelfs in een HA-scenario (hoge beschikbaarheid), vereist elk productie-UCS Director-systeem zijn eigen licentie(s).

Kan een Bare Metal Server-licentie (CUIC-PHYSVRBM) worden bijgewerkt naar een volledige serverlicentie (CUIC-PHY-SVR)?

Nee, een Bare Metal Server kan niet worden bijgewerkt naar een Full Server-licentie.

Kan ik CUIC-PHY-SVR combineren met CUIC-PHY-SVR-VR licenties?

Nee, CUIC-PHY-SVR-VR licenties zijn beperkt functioneel licenties die met Cisco ONE Foundation for Compute zijn meegeleverd. Ze kunnen niet worden gebruikt op een UCS Director-systeem dat al de volledige functionaliteit heeft van de CUIC-PHY-SVR-licenties geïnstalleerd, en vice versa. Het is echter mogelijk om de CUIC-PHY-SVR-VR-licenties te verbeteren naar CUIC-PHY-SVR-licenties. Raadpleeg uw partner/wederverkoper of Cisco-accountteam voor meer informatie.

Heb ik een serverlicentie voor elk mes nodig als UCS Director alle blades in uw UCS-domein ontdekt?

Neen, vanaf versie 4.1 van UCS Director is het mogelijk te selecteren welke blades door UCS Director worden beheerd en welke niet. Alleen de beheerde blades hebben een serverlicentie nodig.

Hoe kan ik deze foutmelding voorkomen: "Fout bij bijwerken licentie. De permanente licentie is op dit moment op het systeem geïnstalleerd. U kunt geen op abonnement gebaseerde licentie toevoegen wanneer er een permanente licentie is geïnstalleerd."?

Scenario 1: Wanneer u geen permanente licentie hebt geïnstalleerd, is uw poging om een nieuwe abonnementslicentie toe te voegen mislukt.

Een permanente basislicentie (CUIC-BASE-K9) wordt ook beschouwd als een permanente licentie en dit veroorzaakt de fout in UCS Director 6.0.0.0 en eerder. In UCS Director versie 6.0.0.1 en later is het mogelijk om abonnementslicenties bovenop te installeren. Upgradeer en pas de licentie(s) opnieuw toe.

Opmerking: Het is nog steeds niet mogelijk om abonnementsvergunningen en permanente (permanente) licenties met deze versie te combineren.

Scenario 2: Wanneer een permanente licentie al is geïnstalleerd, probeert u nu een abonnementslicentie te installeren.

In UCS Director 6.0.0.1 en hoger is het mogelijk om abonnementslicenties te installeren bovenop een permanente basislicentie (CUIC-BASE-K9). Merk op dat alleen de basisvergunning eeuwigdurend kan zijn; het wordt nog steeds niet ondersteund om permanente licenties en abonnementsaanvullende licenties te mengen (zoals serverlicenties of opslaglicenties). Als u al permanente extra licenties hebt verleend en nu abonnementslicenties hebt gekocht, raadpleeg dan uw wederverkoper of het Cisco-accountteam om uw opties te bespreken.