Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

De vNIC maken en de native iSCSI VLAN instellen

Configuratie iSCSI vNIC

De initiator configureren

iSCSI-OPSTARTparameters

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie voor iSCSI-configuratie in het Unified Computing System Central Domain (UCS-C).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Unified Computing System Central Domain (UCS)

- Unified Computing System Manager Domain (UCSM)

- Netwerkconfiguratie

- Configuratie vNIC

- iSCSI

Gebruikte componenten

- UCS Central-software

- UCS Manager

- Firmware versie UCS 2.0(1q)

- Firmware versie UCS M 4.1(3k)

- Cisco UCS B200 M5-software

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

De vNIC maken en de native iSCSI VLAN instellen

1. Om een nieuw LAN-beleid te maken, navigeer je naar het tabblad Navigatie > Klik in Aanmaken LAN connectiviteit beleid en er verschijnt een venster om het nieuwe beleid te configureren.

2. In het gemaakte LAN-beleid voegt u een nieuwe vNIC toe.

3. Zodra de vNIC is gemaakt, navigeer naar het tabblad VLAN en selecteer het iSCSI VLAN, moet dit VLAN als native worden ingesteld.

Configuratie iSCSI vNIC

1. Navigeer in hetzelfde LAN-beleid dat u hebt gemaakt naar iSCSI vNICS en maak een nieuwe iSCSI vNIC. Vergeet niet dat de naam hetzelfde moet zijn als de vorige vNIC die is geconfigureerd. Zodra de naam al is geconfigureerd, kunt u de Overlay vNIC zien en moet het VLAN de native zijn.

De initiator configureren

1. Om de Initiator te configureren, navigeer naar het navigatielusje, klik vervolgens op IP-pool maken en verschijnt er een venster om het nieuwe beleid te configureren.

2. Maak het initiatiefnemende IP-adres aan en configureer vervolgens het subnetnummer en de standaardgateway.

.

3. Koppel de IP-pool die binnen het eerder gemaakte LAN-beleid is gemaakt. Selecteer in deze stap het LAN-beleid > iSCSI vNIC > Identifiers.

4. Om de naam van de initiator te configureren navigeer u naar uw serviceprofiel en klik op Statische ID’s configureren > Identifiers > IQN en configureer u het Statische IQN-adres.

iSCSI-OPSTARTparameters

1. Om een nieuw Boot-beleid te maken, navigeer naar het navigatie tabblad, klik vervolgens op Create Boot Policy en er verschijnt een venster om het nieuwe beleid te configureren.

2. Klik op Opstartvolgorde en voeg de iSCSI-opstart toe. Zodra het al in het beleid is toegevoegd, klikt u op de iSCSI-doelnaam en het gewenste IP-adres en configureert u het opstartbeleid in het serviceprofiel.

3.- Koppel het serviceprofiel aan de gewenste server.

Verifiëren

Voorbeeld van succesvolle verbinding:

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

Problemen oplossen

1. Dit voorbeeld laat een configuratiefout zien wanneer de naam van de configuratie vNIC's niet correct is. Zorg ervoor dat de naam van de vNIC en de iSCSI vNIC correct zijn geconfigureerd:

2. Dit voorbeeld toont een configuratie wanneer pingelt ontbreekt:

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

Het volgende wordt voorgesteld:

- Controleer of de iSCSI-parameters correct zijn geconfigureerd

- Controleer de MTU

- Controleer of de opstartopties voor iSCSI correct zijn geconfigureerd

- Bevestig of het VLAN is geconfigureerd

- Controleer of VLAN is toegestaan in de interfaces:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Bevestig dat de Fabric Interconnect het MAC-adres leert:

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

Gerelateerde informatie

- UCS iSCSI-opstartconfiguratievoorbeeld

- iSCSI-configuratie