Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configuratie

1. UCS Central-rollen

Stap 1.1 Maak UCS Central-gebruikersbeheerrol

Stap 1.2 Lokale gebruiker configureren

2. UCS-domeinrollen

Stap 2.1 Maak een rol aan in het UCSM-domein.

3. KVM-toegang tot UCSM-domein valideren

Stap 3.1 Start KVM vanaf UCS Central

LDAP-verificatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u rollen in UCS Central en UCSM moet configureren om KVM toegang te geven tot een UCS-domein dat via UCS Central wordt gestart.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Unified computing System (UCS)

- UCS Central-software

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS-FI-6248UP, firmware 4.0(1c)

- UCS Central, Firmware 2.0(1p)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configuratie

1. UCS Central-rollen

Stap 1.1 Maak UCS Central-gebruikersbeheerrol

- Navigeer in UCS Central naar de knop Systeemconfiguratie > Gebruikersinstellingen en selecteer Rollen.

- Creëer een nieuwe rol genaamd 'ucs-kvm'

- Voor de nieuwe rol 'ucs-kvm' onder het tabblad Operations het KVM-privilege toevoegen

Rol configuratie op UCS Central

Stap 1.2 Lokale gebruiker configureren

- Navigeer naar de knop Systeemconfiguratie > Gebruikersinstellingen en selecteer Lokale gebruiker.

- Selecteer de betreffende gebruiker en voeg onder het tabblad Rollen de volgende 3 rollen toe voor de geselecteerde gebruiker:

1. Beheerders

2. Alleen-lezen

3. ucs-kvm (zelfde rol die in vorige stap is gemaakt)

Configuratie voor lokale gebruikers

Rol toewijzing voor lokale gebruikers in UCS Central

2. UCS-domeinrollen

Stap 2.1 Maak een rol aan in het UCSM-domein.

Voer op elk UCSM-domein waartoe u via KVM vanuit Central toegang wenst te krijgen de volgende stappen uit:

- Ga naar All > User Management > User Services > Rollen en klik op Add.

- Maak de rol ucs-kvm en selecteer alleen de optie Service Profile Ext Access.

Nieuwe rol maken op UCS Manager

3. KVM-toegang tot UCSM-domein valideren

Stap 3.1 Start KVM vanaf UCS Central

- Log in UCS Central met de bijbehorende referenties van de lokale gebruiker in Stap 1.2

- Navigeer naar de systeemtools-knop > Unified KVM Launcher

- Markeer het aanvinkvakje van een domein waar al een rol is gecreëerd zoals beschreven in Stap 2.1 en KVM moet nu werken.

KVM starten vanuit geselecteerde UCS-domein vanuit UCS Central

LDAP-verificatie

Opmerking: Als LDAP-verificatie wordt gebruikt, gebruikt u deze instructies in plaats van de methode Local User.

- Navigeer naar de knop Systeemconfiguratie > Gebruikersinstellingen en selecteer Verificatie en wijs dezelfde 3 rollen toe voor de gewenste optie Groepskaarten als in stap 1.2 onder de LDAP-sectie

Rol toewijzing voor LDAP groep in UCS Central

Gerelateerde informatie

- Gebruikers en rollen in UCS Central

- Cisco technische ondersteuning en downloads