Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Procedure

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het plaatsingsbeleid kunt configureren en vNIC/vHBA in kaart kunt brengen aan de VCON.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardwareversies:

- UCS Central 2.0(1a)

- Alle gebruikte apparaten zijn labapparaten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Procedure

Stap 1. Zoals in de afbeelding, kiest u onder de werkbalk een hostinterfacebeleid.

Stap 2. Specificeer de gewenste configuratie onder het plaatsingsbeleid.

Het kan één van deze zijn:

Lineair besteld - De virtuele slots worden op volgorde toegewezen.

Ronde Robin - De virtuele slots worden achtereenvolgens toegewezen.

Alle - Alle geconfigureerde vNIC's en vHBA's kunnen worden toegewezen. Dit is de standaard.

Alleen toegewezen - vNIC's en vHBA's moeten expliciet worden toegewezen.

Dynamische niet-dynamische vNIC's en vHBA's kunnen niet worden toegewezen.

Niet toegewezen - Niet toegewezen vNIC's en vHBA's kunnen niet worden toegewezen.

Uitsluiten van onsNIC - usNIC vNIC's kan niet worden toegewezen.

Stap 3. Om het geconfigureerde beleid in kaart te brengen, navigeer u onder Service-profiel/serviceprofielsjabloon om opties > Beleid > Host Interface Placement test2 te bewerken, zoals in de afbeelding:

Stap 4. Klik op het pictogram Gereedschappen en kies Plaatsing interface configureren, zoals in de afbeelding:

Stap 5. Configureer de gewenste opties

Kies als Handmatige interfacekaart moet worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

Voeg de vNICS toe en stel indien nodig de host-poort in.

Kies bij voorkeur de voorkeur voor de selectie van de virtuele sleuf voor elke virtuele sleuf.

Het kan één van deze zijn:

All - Alle geconfigureerde vNIC's en vHBA's kunnen worden toegewezen. Dit is de standaard.

Alleen toegewezen - vNIC's en vHBA's moeten expliciet worden toegewezen.

Dynamische niet-dynamische vNIC's en vHBA's kunnen niet worden toegewezen.

Niet toegewezen - Niet toegewezen vNIC's en vHBA's kunnen niet worden toegewezen.

Uitsluiten van onsNIC - usNIC vNIC's kan niet worden toegewezen.

Stap 6. In PCI-volgorde klikt u op de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te regelen.

Opmerking: Als de handmatige interfacepositie is ingeschakeld, is de PCI-volgorde alleen-lezen.

Gerelateerde informatie

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems