Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Procedure

Cisco UCS-referentiedocumentatie voor M4/M5-servers met M2/ingesloten opslagcontroller en linux

B-serie

C-Series

S-Series

Inleiding

Wanneer het besturingssysteem probeert te installeren op M4-rackserverservers of M5-rackservers, heeft het moeite met de ingebouwde controller en het installeren op de juiste schijven.

dit document zal helpen bij het oplossen van het probleem van de juiste modules en de schijven die worden geladen voor SuSE-besturingssystemen.

Via deze procedure worden de stappen voor het installeren van SuSE vereenvoudigd. Hiermee kunt u de SuSE-installatie-ISO als een virtueel CD-/DVD- en dd.img-driver-bestand tegelijkertijd indelen als een virtuele diskette of virtuele verwijderbare schijf.   Let op, na initialisering van de installatiewizard kan de schijf als een afzonderlijke schijf / opdeling verschijnen en verschijnt dan wat u wilt installeren. dit kan verwarring veroorzaken door de manier waarop linux - modules in de installateur worden geladen . Om dit op te lossen volgt u de stappen onder aan dit document om de disknomenclatuur voor de installatie van M.2 te handhaven.

Bijgedragen door Josh Good; Cisco TAC Engineer.

Voordat u begint

Voordat u dit stuurprogramma op een ingebouwde controller installeert, moet u een DVD-groep op de ingebouwde controller configureren die de schijven controleert waar u het besturingssysteem (pSATA en/of sSATA) wilt installeren.

Om toegang te krijgen tot het configuratietools, opent u het Advanced-tabblad en kiest u de gebruikersinstantie van de ingesloten controller:

Selecteer voor pSATA het LSI Software RAID Configuration Utility (SATA)

Selecteer voor sSATA het LSI Software RAID Configuration Utility (sSATA)

>

Procedure

Het stuurprogramma voor SUSE Linux Enterprise Server installeren voor LSI MegaSR-software

Zie voor de specifieke ondersteunde OS-versies de hardware- en software-compatibiliteitsmatrix voor uw serverrelease.

Dit onderwerp beschrijft de nieuwe installatie van de SLES-stuurprogramma op systemen met de ingebouwde MegaRAID-stapel.

Opmerking

Als u bij Linux een ingebouwde RAID-controller gebruikt, moeten zowel de pSATA (indien ingeschakeld) als de sSATA-controller worden ingesteld op de LSI SW RAID-modus.

Stap 1

Download de ISO van de Cisco UCS C-Series chauffeurs" en ga vervolgens door met de volgende stap.

Stap 2

Trek het bestand dud.img dat de stuurprogramma bevat uit:

a) Burn het ISO-beeld op een schijf.

b) Bladeren de inhoud van de stuurgroepen naar de locatie van de ingesloten MegaRAID-bestuurders: /<OS>/Storage/Intel/C600-M5/...

c) Binnen de SLES-map voor uw versie, wordt het dud-<driver versie>.img-bestand verpakt in een gecomprimeerd .gz-bestand. Trek het .img-bestand uit het .gz-bestand.

d) Kopieer het dud-<driver versie>.img-bestand naar een tijdelijke locatie op uw werkstation.

Stap 3

Start de installatie van het Linux-stuurprogramma. Meld u aan bij de Cisco IMC-interface van de server.

Stap 4

Start een Virtual KVM-console en klik op het tabblad Virtuele media.

a) Klik op Afbeelding toevoegen en blader om uw afstandsbediening van SLES installatie ISO-bestand te selecteren.

Opmerking: Een ISO-bestand kan alleen als virtuele CD/DVD worden geplaatst.

b) Klik nogmaals op Afbeelding toevoegen en blader naar het geselecteerde dubbele<driver versie>.img-bestand.

Opmerking: Een IMG-bestand kan alleen in kaart worden gebracht als een virtuele diskette of een virtuele verwijderbare schijf.

c) Controleer de aankruisvakjes in de kolom Mapped for the media die u zojuist hebt toegevoegd, en wacht vervolgens op de omzetting van de afbeelding.

Stap 5

Aan/uit-cyclus op de doelserver.

Stap 6

Druk op F6 als u de F6-melding ziet tijdens het opstarten. Het venster Opstarten wordt geopend.

Stap 7

Selecteer in het venster Boot Manager de installatie-ISO van de SLES en druk op ENTER.

De SLES-installatie begint wanneer de afbeelding wordt opgestart.

Stap 8

Selecteer in het eerste SLES-scherm de optie Installatie.

Stap 9

Druk op e om installatieparameters te bewerken.

Stap 10

De volgende parameter wordt toegevoegd aan het einde van de regel die met linuxefi begint:

brokenmodules=ahci

Stap 11

Optioneel: Om gedetailleerde statusinformatie tijdens de installatie te zien, voegt u de volgende parameter toe aan de lijn die met linuxefi begint:

splash=breedband

Stap 12

Druk op Ctrl+x om de installatie te starten.

De installatie gaat verder. De installateur vindt automatisch het LSI-stuurprogramma in het

dud-<driver versie>.img-bestand dat u hebt meegeleverd. Bij een uitgebreid statusbericht ziet u dat de chauffeur wordt geïnstalleerd wanneer de LSI MegaRAID SW RAID-module is opgenomen.

Stap 13

Volg de installatiewizard van SLES om de installatie te voltooien. Controleer de installatie van het stuurprogramma bij ontvangst van het voorgestelde verdelingsscherm:

a) Selecteer op het scherm Aanbevolen Partitioner Expert.

b) Navigeer naar Linux > Harde schijven en controleer of er een apparaat is dat in de lijst staat

LSI - LSI MegaSR-chauffeur. Het apparaat kan als een ander type dan sda worden vermeld. Bijvoorbeeld:

dev/sdd: LSI - LSI MegaSR

Als er geen apparaat in de lijst staat, heeft het stuurprogramma niet goed geïnstalleerd. Herhaal in dat geval de bovenstaande stappen.

Stap 14

Herstart de doelserver als de installatie is voltooid.

Cisco UCS-referentiedocumentatie voor M4/M5-servers met M2/ingesloten opslagcontroller en linux

B-serie

B200-m5 met M.2-opslaginstallatie

B480-m5 met M.2-opslaginstallatie

C-Series

C220-M4 M.2-opslaginstallatie

C220-M5-X met M.2-opslaginstallatie

C240-m4-software met M.2-installatie

C240-m5 met M.2-opslaginstallatie

C480-m5-X met M.2-opslaginstallatie

C480-m5-ML met M.2-opslaginstallatie

S-Series

S3260-M5 met m.2/SSD-geïntegreerde SATA-controller