Inhoud

Inleiding

Scenario 1. VIC 14XX integratie met UCSM

Direct Connect met UCS Fabric Interconnect

Een enkele draad die wordt aangesloten op UCS Fabric Interconnect

Scenario 2. VIC 14XX in standalone-modus

Poortkanaalmodus configureren via CIMC-opdrachtregel

Scenario 3. VIC 14XX in standalone modus in poortkanaal - met LACP

Details over Forward Error Correction (FEC) modus:

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure die alleen beschikbaar is wanneer Cisco Unified Computing Systems (UCS) C-Series netwerkadapter 14XX wordt gebruikt.

Scenario 1. VIC 14XX integratie met UCSM

Uitvoeringsgegevens:

VIC 14xx heeft 4 poorten. Indien port-channel is ingeschakeld, zal Port 1-2 naar dezelfde switch/FI gaan en Port 3-4 naar een andere switch/FI.

De verandering in de poortkanaalmodus wordt alleen ondersteund in de stand-alone modus (in UCSM-modus moet het poortkanaal altijd ingeschakeld zijn (standaard); er is dus geen optie om de modus te wijzigen.

Direct Connect met UCS Fabric Interconnect

Een enkele draad die wordt aangesloten op UCS Fabric Interconnect

Scenario 2. VIC 14XX in standalone-modus

Uitvoeringsgegevens:

De verandering in de poortkanaalmodus wordt alleen in de stand-alone modus ondersteund.

Schakel het gemarkeerde selectieknop uit om de poort-kanaalmodus in de standalone uit te schakelen of in te schakelen.

*Als PC is ingeschakeld: Onder het veld Inrichting poort worden slechts 2 interfaces of Uplink voorgesteld om vNIC te maken.

Po1 - met fysieke poort 1 en 2 worden gebundeld

Po2 - met fysieke poort 3 en 4 worden gebundeld

*Wanneer PC is uitgeschakeld: onder het veld van de Uplink-poort moeten 4 Ethernet-interfaces (Eth 0,1,2,3) actief zijn om vNIC's te creëren.

Opmerking: Wanneer u de configuratie van het poortkanaal wijzigt, worden alle eerder gemaakte vNIC's en vHBA's verwijderd en wordt de configuratie hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Poortkanaalmodus configureren via CIMC-opdrachtregel

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

Na de switch van de havenmodus gaan vNIC-configuraties verloren en worden er nieuwe standaard vNIC's gecreëerd.

Wilt u doorgaan?[y|N]y?

Waarschuwing: De poortmodus wijzigen

- Alle configuratie wordt teruggezet op fabrieksinstellingen.

- De nieuwe VNIC-adapterinstellingen worden van kracht bij de volgende server resetten.

- Kindly doet server reset voordat hij een verdere configuratie doet.

Scenario 3. VIC 14XX in standalone modus in poortkanaal - met LACP

Dankzij de standaard poort-channel is het mogelijk om switch-afhankelijk poortkanaal te gebruiken vanaf het OS op de server met single-Link van VIC 1455/1457 naar elke TOR switch in multi-chassis trunking (MCT). Voorbeelden van MCT zijn VPC van Cisco of mLAG ondersteund op switches van derden

Waarschuwing: met een dubbele link naar elke TOR en met een standaard poortkanaal op de VIC is switch-afhankelijk poortkanaal niet mogelijk van het besturingssysteem op de server. In dit geval op elke TOR, niet-lacp port-channel zou gemaakt moeten worden en een VPC zoals MCT port-channel die meerdere TOR switch overspant is niet mogelijk.

Weer een belangrijke weg:

LACP wordt niet ondersteund op de standaard switches in ESXi. Klant heeft een DVS-Switch nodig ter ondersteuning van LACP

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

Details over Forward Error Correction (FEC) modus:

De FEC-modus is alleen van toepassing voor een 25G-koppelingssnelheid. Bij de 14x-adapters moet de FEC-modus die op de adapter is ingesteld, overeenkomen met de FEC-modus van de switch. Anders komt de link niet naar voren.

De standaardwaarde is Auto

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

Bekend defect: CSCvp97248     Auto FEC-modus voor VIC 14xx adapters moet veranderen op basis van de ingeleverde transceiver

Gerelateerde informatie

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems