Inhoud

Inleiding

Gebruikte installatie

Voorwaarden

Procedure

Inleiding

Dit artikel beschrijft de procedure voor het installeren van RHEL op een lokale configuratie in een standalone UCSC C240 M5 server.

Gebruikte installatie

UCS C240-M5-L switch

BAL-controller: Cisco 12G SAS HBA (UCSC-SAS-M5)

4K sector HDD's

CIMC: 3.1(3a)

IOS: RHEL 7.3

Voorwaarden

1. Download de RHEL ISO en de controllerstuurprogramma ISO:

RHEL: hel-server-7.3-x86_64-booster.iso

Stuurprogramma ISO: UCS-xxx-chauffeurs-linux.3.1.3.iso

(In de ISO-norm navigeren naar opslag -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL-7.3 -> mpt3sas-23.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz )

2. Als u het mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz-bestand extraheert, krijgt u de chauffeur ISO -> mpt3sas-23.00.00_el7.3-1.x86_64.isu o

3. Op dezelfde manier kunt u, als u in uw server een UCSC-RAID-M5-controller gebruikt, naar het corresponderende stuurprogramma navigeren.

Procedure

Stap 1. Aangezien de server 4k sectorschijven heeft, doen we een UEFI-start. De Opstartvolgorde moet er als volgt uitzien:

Stap 2. Open de KVM en stel de RHEL-ISO in kaart:

Stap 3. Druk op F6 en start het programma vanuit de UEFI: Cisco vKVM-ontkoppelde vDVD1.24

Stap 4. Selecteer de optie "Install Red Hat Enterprise Linux 7.3" en druk op "e"

Stap 5. U ziet het volgende scherm:

Stap 6. Voer de opdracht "linux dd" in en doe een Ctrl + x

Stap 7. De bovenstaande opdracht start de interactieve modus:

Stap 8. Koppel de RHEL-ISO los en geef de controleleider ISO-kaart:

Stap 9. Typ "r" om de disklijst van het stuurprogramma op te frissen:

Stap 10. U ziet nu de ISO-controlleraar van de controller. Type ‘7’ en selecteer de volgende opties:

Stap 1. Voer ‘1’ en vervolgens ‘c’ in om verder te gaan:

Stap 12. Het .rpm-stuurprogramma bevindt zich in het .iso-bestand. Mogelijk krijgt u een waarschuwing dat "DD repocontent geen bestand" is, maar het is alleen een waarschuwing - het stuurprogramma is geïnstalleerd.

Stap 13. U dient opnieuw in het menu "Stuurprogramma voor de keuze van het diskapparaat" te zijn. Koppel de ISO-stuurprogramma los en geef de RHEL-ISO-kaart weer. Druk op ‘r’ om deze op te frissen en vervolgens op ‘c’ om verder te gaan met de RHEL-installatie. De installateur moet de RAID-controller en de door hem beheerde schijven kunnen herkennen.