Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

CLI-opdrachten

De productnaam tonen

De HDD-status tonen

De virtuele en fysieke Drive-status tonen

Het aantal corrigeerbare en niet-corrigeerbare fouten weergeven

Configuratie van de RAID-controller tonen

Het aantal HDD's tonen

Bestand voor technische ondersteuning

Reserve-eenheid voor batterijen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden verschillende opdrachten van de opdrachtregel en de interface (CLI) beschreven, evenals andere technieken voor probleemoplossing die kunnen helpen bij het oplossen van problemen met vaste schijf (HDD). De beste methode voor het oplossen van problemen met betrekking tot HDD is het gebruik van de LEDs, GUI, GND, LSI Optie ROM/MegaRaid GUI, en logs. Deze opties zijn echter niet altijd beschikbaar. In dit geval kan je de CLI gebruiken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

CLI-opdrachten

De productnaam tonen

Opmerking: Sommige opdrachten in dit document hangen af van de vraag of u een LSI MegaRaid-controller hebt, omdat niet alle controllers worden ondersteund door de 1064/1068e LSI-controllers.

Typ de opdracht pci-adapter om de productnaam te bekijken. Dit voorbeeld toont een LSI 1064e adapter.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show pci-adapter

Slot Vendor ID  Device ID  SubVendor ID  SubDevice ID  Product Name

---- ---------  ---------  ------------  ------------  ------------------------

M    0x1000     0x0056     0x152d        0x896d        Cisco LSI 1064E Mezzan...

De HDD-status tonen

Typ de opdracht show hdd om de status van de HDDs te bekijken.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show hdd

Name                    Status

--------------------    --------------------

HDD_01_STATUS           present

HDD_02_STATUS           absent

HDD_03_STATUS           absent

HDD_04_STATUS           absent

De virtuele en fysieke Drive-status tonen

Geef de opdracht virtueel station op om de status van de virtuele schijven te bekijken. Deze opdracht is handig omdat u de server niet hoeft te sluiten en het geprogrammeerde systeem hoeft in te gaan om de informatie te bekijken.

ucs-c210-m2/chassis #scope storageadapter SLOT-5

ucs-c210-m2/chassis/storageadapter #show virtual-drive

Virtual Drive   Status              Name                   Size       RAID Level

--------------  ------------------  ---------------------- ---------  ----------

0               Optimal                                    139236 MB  RAID 1

1               Degraded                                   974652 MB  RAID 5

Geef de opdracht fysieke schijf weer om de status van de fysieke schijf te bekijken.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive

Predictive

Slot                                              Failure    Drive    Coerced

Number Controller Status Manufacturer Model       Count      Firmware Size      Type

------ ---------- ------ ------------ ----------- ---------- -------- --------- ----

0      SLOT-5

1      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

2      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

3      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

4      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

5      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

6      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

7      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

9      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

10     SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

Het aantal corrigeerbare en niet-corrigeerbare fouten weergeven

Voer de opdracht Tellers in om het aantal correcteerbare en oncorrigeerbare fouten te bekijken.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show error-counters

PCI Slot SLOT-5:

Memory Correctable Errors: 0

Memory Uncorrectable Errors: 0

Configuratie van de RAID-controller tonen

Voer de opdracht tonen hoe-configuratie wordt uitgevoerd om de configuratie van de RAID-controller te bekijken.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show hw-config

PCI Slot SLOT-5:

SAS Address 0: 500e004aaaaaaa3f

SAS Address 1: 0000000000000000

SAS Address 2: 0000000000000000

SAS Address 3: 0000000000000000

SAS Address 4: 0000000000000000

SAS Address 5: 0000000000000000

SAS Address 6: 0000000000000000

SAS Address 7: 0000000000000000

BBU Present: true

NVRAM Present: true

Serial Debugger Present: true

Memory Present: true

Flash Present: true

Memory Size: 512 MB

Cache Memory Size: 394 MB

Number of Backend Ports: 8

Het aantal HDD's tonen

Geef de opdracht fysieke drive-count weer om het aantal HDD's weer te geven.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive-count

PCI Slot SLOT-5:

Physical Drive Count: 9

Critical Physical Drive Count: 0

Failed Physical Drive Count: 0

Bestand voor technische ondersteuning

Als u geen toegang hebt tot de CLI, kunt u het technische ondersteuningsbestand (/tmp/tech_support) bekijken om informatie te verkrijgen over de status van de HDDs. Hier is een fragment uit het technische ondersteuningsbestand met HDD's van de IPMI-sensoren (Intelligent Platform Management Interface):

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit      | Status  | LNR | LC  | LNC | UNC | UC | UNR

HDD0_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD1_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD2_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD3_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD4_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD5_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD6_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD7_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

Hier is een fragment uit het technische ondersteuningsbestand met een uitsplitsing van de HDD-status:

Bit[15:10] - Unused

Bit[9:8]   - Fault

Bit[7:4]   – LED Color

Bit[3:0]   – LED State

Fault:

0x100 – On Line

0x200 - Degraded

LED Color:

0x10 – GREEN

0x20 – AMBER

0x40 – BLUE

0x80 – RED

LED State:

0x01 – OFF

0x02 – ON

0x04 – FAST BLINK

0x08 – SLOW BLINK

Hier is een fragment uit het technische ondersteuningsbestand met de HDD-status (met een statuscode van 0x2181):

0x2181

Fault:

0x100 --- HDD is On Line

LED Color:

0x80 --- RED

LED State:

0x01 --- OFF

Reserve-eenheid voor batterijen

U hebt de optie om een back-up-eenheid (BBU) op batterijen te gebruiken met bepaalde serverimplementaties. De BBU is een intelligente back-up-unit die de gegevens over het schrijven van schijven op de DVD-controller gedurende maximaal 72 uur beschermt bij een stroomverlies.

Dit voorbeeld laat zien hoe u de MegaCli kunt gebruiken om de status van de BBU te controleren:

bash$ sudo /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

Password:

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

Dit voorbeeld toont hoe de CLI moet worden gebruikt om de status van de BBU te controleren:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter #show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems